Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Componenten gebruikt bij de demonstratie

Configureren

Voorbereiden op de upgrade:

Voor Windows:

De drivers uitpakken

Update de drivers

Verifiëren

Referenties en nuttige links:

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de HBA-stuurprogramma's van de Qlogic-adapters op Windows-servers worden bijgewerkt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS C-reeks

- Windows Server-besturingssysteem.

- Qlogic HBA-adapters

Componenten gebruikt bij de demonstratie

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCSC-C240-M6S

- Firmwareversie: 4.3 (5.250030)

- Windows Server 2022

- Qlogic HBA-adapter - Cisco QLE2692 16 Gb FC met twee poorten naar PCIe Gen3 x8-adapter - UCSC-PCIE-QD16GF

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

In deze procedure wordt beschreven hoe u Qlogic HBA-stuurprogramma's kunt upgraden op servers uit de UCS C-reeks met Windows Server OS.

Voorbereiden op de upgrade:

- De compatibele stuurprogramma's valideren uit de Cisco UCS-hardwarecompatibiliteitslijst voor de specifieke combinatie van hardware, software en firmware.

- Controleer de huidige drivergegevens van de Qlogic HBA('s).

Voor Windows:

- Apparaatbeheer openen.

Vouw de opslagcontrollers uit en selecteer de QLogic Fabric Channel Adapter.

- Download drivers van Cisco Software Central.

- Download het ISO-stuurprogramma naar de Windows-server.

- Koppelen van het ISO-bestand: in dit voorbeeld werd vMedia gekoppeld aan vKVM gebruikt om de inhoud naar het besturingssysteem te kopiëren. Als het besturingssysteem internettoegang heeft, kunt u het stuurprogramma ISO rechtstreeks downloaden. Andere opties om het bestand over te zetten als NFS, TFTP, SCP, enzovoort, kunnen worden gebruikt.

- Zoek de opslagmap op:

- Kies de juiste map met de beoogde Qlogic-adapter.  Bijvoorbeeld de QLE2692.

- Kopieer de betreffende map, in dit voorbeeld de map Qlogic_Windows, naar een bekende locatie.

- Comprimeer het bestand. Er zijn twee mappen beschikbaar; de ene bevat de relevante documentatie en de andere map bevat de benodigde bestanden voor de upgrade.

- Voer de installatiewizard uit en ga verder.

De uitvoerbare "QConvergence Console CLI" wordt dan beschikbaar voor het uitvoeren van verschillende taken in de Qlogic-kaart.

De drivers uitpakken

Wijzig met Windows CMD de directory naar de locatie van de toepassing setup.exe voor gebruiksgemak.

- Voer deze opdracht uit en haal de stuurprogramma's naar een specifieke locatie.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

Nadat het is uitgepakt, wordt een map met de naam "productie" gemaakt met de stuurprogramma's.

Update de drivers

Nadat de stuurprogrammabestanden zijn geëxtraheerd, gaat u verder met upgraden.

Open Apparaatbeheer, vouw de opslagcontrollers uit, selecteer de Qlogic Fabric Channel Adapter en klik op Stuurprogramma bijwerken.

- Selecteer "Browse my computer for drivers" (Blader door mijn computer naar drivers).

- Kies de tweede optie "Laat me kiezen uit een lijst..."

- Klik op "Heb schijf..."

- Blader naar de locatie waar de drivers zich bevinden en kies de nieuwe driver:

- Klik op Volgende en voltooi de installatie.

- Start de server opnieuw op om wijzigingen door te voeren.

Verifiëren

Er zijn 2 methoden om de geïnstalleerde drivers te valideren:

1. Apparaatbeheer:

Open Apparaatbeheer, vouw de opslagcontrollers uit en selecteer QLogic Fabric Channel Adapter.

2. Qlogic CLI:

Opties 1 en 3 bieden een overzicht van de interfacestatus, de huidige firmware en de versie/updates van het stuurprogramma.

Het upgradeproces is voltooid.

Referenties en nuttige links:

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html