Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem: Onverwachte uitval van de SAP HANA-schaalomgeving

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe Oplossingen voor SAP High Performance Analytics-applicatie (HANA) met elektromagnetische compactheid (EMC) VPN-opslag van toepassing zijn op Cisco SAP HANA-applicaties en op SAP HANA Tailated Datacenter Integration (TDI) implementaties. Het legt ook uit hoe de configuratie van meerdere paden verandert om onverwachte uitval van de omgeving te verzachten.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem: Onverwachte uitval van de SAP HANA-schaalomgeving

Voor SAP HANA worden de vereiste gegevens en logbestandssystemen via vezelkanaal van de EMC VNX-opslag gemonteerd. Het monteren en onmonteren van de apparaten wordt gecontroleerd door de opslag API van de SAP HANA en is gebaseerd op de module van de Maps van de Linux-versie (DM-MP). De configuratie bestaat uit acht paden (actief/passief) voor elk opslagapparaat.

Met SUSE Linux Enterprise System 11.3, is de Linux-kern 3.0.101-0.40 een bug in de multipading-logica gedetecteerd waar de gemiddelde access timeout niet wordt gereset. Vanwege de bug zal het opslagapparaat offline worden genomen wanneer de teller een waarde van 2 bereikt.

Dit kan leiden tot onverwachte uitval van de SAP HANA-omgeving.

Het bug wordt niet aangetroffen zolang de hardware en bekabeling foutloos zijn.

Oplossing

update de kerker SUSE Linux Enterprise System 11.3 naar versie 3.0.101-0.47.52.1 of hoger en pas de volgende parameters aan in het /etc/multipath.conf-bestand:

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

Het resulterende configuratiebestand moet er als volgt uitzien:

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

Opmerking: In het EMC-witboek VNX-Configuration Aanbevelingen voor SAP HANA TDI, pagina 20, worden deze wijzigingen niet vermeld, omdat het witboek is gemaakt voordat het kernelbug werd gedetecteerd.

Gerelateerde informatie

- EMC KB artikel 203541 - "SUSE Linux DM-MPIO op VPN-opslagverloren-paden, willekeurig in SAP HANA TDI-omgeving"

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems