Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Bijwerkingen van de Capability Catalogus

Configuratiestappen

Verifiëren

Probleemoplossing

Bijwerken van de Capability Catalogus van het lokale bestandssysteem

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de foutmelding "Ongeldige FRU" kunt oplossen en hoe u deze kunt verhelpen in UCS Manager.

Achtergrondinformatie

Een door het veld te vervangen eenheid (FRU) beschrijft een onderdeel dat in het veld kan worden vervangen zonder dat hiervoor complexe gereedschappen of procedures nodig zijn. Binnen Cisco Unified Computing System (UCS) hebben alle componenten een specifieke deel-ID (PID) en zijn alle officieel ondersteunde PID’s opgenomen in de Capability Catalogue.

De Capability Catalog is een verzameling afstembare parameters, strings en regels. Cisco UCS gebruikt de catalogus om de weergave en configuratie van componenten zoals nieuw gekwalificeerde DIMM's en diskdrives voor servers bij te werken. De catalogus wordt verdeeld door hardwarecomponenten, zoals het chassis, cpu, lokale schijf, en I/O module om de lijst van leveranciers te bekijken beschikbaar voor die component. Er is één provider per hardware component. Elke provider wordt geïdentificeerd door de verkoper, model (PID) en revisie.

De foutmeldingen "Invalid FRU" verschijnen meestal na het vervangen of installeren van een onderdeel/server. Meestal is de oplossing voor deze is het bijwerken van de vermogenscatalogus in UCSM. Er is geen impact op de catalogus update, catalogi zijn achterwaarts compatibel in dezelfde grote release (bijvoorbeeld: 3.2(3i) is compatibel met alle voorgaande 3.2 versies).

Bijwerkingen van de Capability Catalogus

De bundel van de Infrastructuursoftware van Cisco UCS omvat de updates van de vermogenscatalogus. Tenzij anders geïnstrueerd door het Cisco Technical Assistance Center (TAC), hoeft u de update van de vermogenscatalogus alleen te activeren nadat u een Cisco UCS-infrastructuursoftwarebundel hebt gedownload, bijgewerkt en geactiveerd.

Zodra u een update van de vermogenscatalogus activeert, werkt Cisco UCS onmiddellijk bij aan de nieuwe basislijncatalogus. U hoeft geen verdere taken uit te voeren. Updates aan de vermogenscatalogus vereisen niet dat u een component opnieuw opstart of installeert in een Cisco UCS-domein.

Elke Cisco UCS-softwarebundel voor infrastructuur bevat een basislijncatalogus. Onder bepaalde omstandigheden geeft Cisco een update uit naar de vermogenscatalogus tussen Cisco UCS-releases en stelt deze beschikbaar op dezelfde site waar u firmware-afbeeldingen downloadt.

Configuratiestappen

Activeren van een Capability Catalog Update.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Beheerder.

Stap 2. Alles uitvouwen > Capability Catalog.

Stap 3. Klik op de knop Capability Catalog.

Stap 4. Klik in het werkvenster op het tabblad Catalogus update taken.

Stap 5. Klik op Catalogus activeren.

Stap 6. Kies in het dialoogvenster Catalogus activeren de update van de Capability Catalogus die u wilt activeren uit de vervolgkeuzelijst te activeren versie.

Stap 7. Klik op OK.

Verifiëren

Controleer of de Capability Catalog actueel is.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Beheerder.

Stap 2. Alles uitvouwen > Capability Catalog.

Stap 3. Klik op de knop Capability Catalog.

Stap 4. Klik in het werkvenster op het tabblad Catalogus update taken. De huidige versie van de vermogenscatalogus bevindt zich rechtsboven op dat tabblad.

Stap 5. Bepaal op de website van Cisco de meest recente release van de vermogenscatalogus die beschikbaar is. Voor meer informatie over de locatie van updates van de vermogenscatalogus, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen onder het verkrijgen van capaciteitscatalogus-updates van Cisco.

Stap 6. Indien een recentere versie van de vermogenscatalogus beschikbaar is, update de vermogenscatalogus met die versie.

Probleemoplossing

Verkrijgen van de updates van de Capability Catalog van Cisco.

Stap 1. Navigeer in een webbrowser naar de Cisco-website.

Stap 2. Klik onder Ondersteuning op Alle downloads.

Stap 3. Klik in het centrumvenster op Unified Computing and Servers.

Stap 4. Voer indien hierom wordt gevraagd uw Cisco.com gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

Stap 5. Klik in het rechterdeelvenster op Cisco UCS-infrastructuur en UCS Manager-software > Unified Computing System (UCS) Manager Capability Catalog.

Stap 6. Klik op de link voor de laatste release van de Capability Catalog

Stap 7. Kies een van de beschikbare opties.

Nu downloaden — hiermee kunt u de catalogus-update direct downloaden.

Voeg toe aan winkelwagentje — Voegt de catalogus-update toe aan uw winkelwagentje en kan later worden gedownload.

Stap 8. Voltooi de download van de catalogus update.

Bijwerken van de Capability Catalogus vanuit een externe locatie.

U kunt geen gedeeltelijke update uitvoeren naar de Capability Catalog. Wanneer u de Capability Catalogus bijwerkt, worden alle componenten in het catalogusbeeld bijgewerkt.

Een B-Series serverbundel bevat de Capability Catalog update voor die server. U hoeft geen afzonderlijke Capability Catalog update te downloaden. U hoeft alleen de bijwerking van de Capability Catalog te activeren.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Beheerder.

Stap 2. Alles uitvouwen > Capability Catalog.

Stap 3. Klik op de knop Capability Catalog.

Stap 4. Klik in het werkvenster op het tabblad Catalogus update taken.

Stap 5. Klik op Add, om de prompt Update Catalog te openen.

Stap 6. Klik in het dialoogvenster Catalogus bijwerken op de radioknop Remote File System in het veld Plaats van het beeldbestand en vul de vereiste velden in.

Stap 7. Klik op OK.

Voorbeeld met TFTP.

Cisco UCS Manager downloadt de afbeelding en werkt de Capability Catalog bij. U hoeft de hardware-onderdelen niet opnieuw op te starten.

Bijwerken van de Capability Catalogus van het lokale bestandssysteem

U kunt geen gedeeltelijke update uitvoeren naar de Capability Catalog. Wanneer u de Capability Catalogus bijwerkt, worden alle componenten in het catalogusbeeld bijgewerkt.

Een B-Series serverbundel bevat de Capability Catalog update voor die server. U hoeft geen afzonderlijke Capability Catalog update te downloaden. U hoeft alleen de bijwerking van de Capability Catalog te activeren.

Stap 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Beheerder.

Stap 2. Alles uitvouwen > Capability Catalog.

Stap 3. Klik op de knop Capability Catalog.

Stap 4. Klik in het werkvenster op het tabblad Catalogus update taken.

Stap 5. Klik op Add, om de prompt Update Catalog te openen.

Stap 6. Klik in het dialoogvenster Download Firmware op het keuzerondje Local File System in het veld Location of the Image File.

Stap 7. Typ in het veld Bestandsnaam het volledige pad en de naam van het beeldbestand. Als u niet weet waar het exacte pad naar de map waarin het afbeeldingsbestand van de firmware zich bevindt, klikt u op Bladeren en navigeert u naar het bestand.

Stap 8. Klik op OK.

Cisco UCS Manager downloadt de afbeelding en werkt de Capability Catalog bij. U hoeft geen hardwarecomponenten opnieuw op te starten

Nadat de vermogenscatalogus is bijgewerkt, moet de server een herontdekking ondergaan, zodat alle FRU PID’s worden herontdekt en gecontroleerd aan de hand van de nieuwe vermogenscatalogus. U kunt dit bereiken door de server opnieuw te bevestigen. Dit heeft gevolgen wanneer de server tijdens het proces opnieuw wordt opgestart. Vergeet ook niet als u een lokaal beleid voor schijfschrobben hebt toegewezen als een uitbedrijfname, en herken dit kan tijdens die uitbedrijfname, indien van toepassing, veroorzaken.

Als de "Ongeldige FRU" foutmeldingen blijven bestaan na de update van de Compatibiliteitscatalogus en de server deze items opnieuw bevestigt, valideert u deze items:

- Alle onderdelen zijn correct geïnstalleerd/geplaatst.

- De geïnstalleerde componenten zijn authentiek met een geldige Cisco PID.

- Controleer voor DIMM's of de juiste populatieregels worden gevolgd zoals gedocumenteerd in het specificatieblad van de server.

- Voor geconvergeerde netwerkadapters, zoals VIC of MLOM's, NIC-adapters en HBA-adapters, valideert u of de kaart in de juiste sleuf zit en dat deze wordt ondersteund voor de beoogde server.

Gerelateerde informatie

- Capability Catalog downloaden van Cisco.com

- Cisco UCS X-Series modulair systeem - gegevensbladen

- UCS C-Series-rackservers - gegevensbladen

- UCS B-Series bladeservers - gegevensbladen