Inhoud

Inleiding

Hoe weet ik welke DIMM de fout-LED op een UCS B-Series bladeserver heeft geactiveerd?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de DIAG SW-switch op een Cisco UCS B-Series bladeserver moet worden gebruikt om te bepalen welke DIM heeft geleid tot de LED van de fout op het voorpaneel.

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Q. Hoe kan ik bepalen welke DIMM de fout-LED op een UCS B-Series bladeserver heeft geactiveerd?

A. Voltooi deze stappen om de DIAG SW-switch te gebruiken om te bepalen welke DIMM de fout-LED op het voorpaneel op een UCS B-Series bladeserver heeft geactiveerd:

1. Bekijk de foutindicator LED op het voorpaneel van de server om te controleren of er een fout op het systeem bestaat.

2. Bekijk de logbestanden. Dit voorbeeld toont een DIMM-probleem:

Server 1/6:

Array 1:

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

---- ---------- ---------------- ------------------------ ------------ ------------- -----

1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067

2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067

3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067

4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067

5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown

6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067

7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067

8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067

9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067

10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067

11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067

12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067

3. Verwijder de server en de afdekking.

4. Zoek de DIAG SW switch op het moederbord.

Opmerking: de DIAG SW-switches kunnen per server verschillen.

5. Druk op de knop DIAG SW.

6. Zoek de defecte DIMM.

De defecte DIMM wordt geïdentificeerd met een rode LED.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems