Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

SSH-sessie

UCS Manager Web UI

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Secure Field-Programmable Array (FPGA) kunt inschakelen op 6400 Fabric Interconnect (FI’s).

Probleem

In Unified Computing System Manager (UCS Manager)-upgrades om 4.1(3) of later op 6400 (4e generatie) FI’s te wissen, zien klanten deze belangrijke fout:

Description: Endpoint FPGA firmware Unsecured.

Fault Code: F2023

Dit is een nieuw element in reactie op een bekende veilige 'bootkwetsbaarheid' waar gouden regio's van de FPGA code zouden kunnen hebben geïnjecteerd of aangepast, wat in wezen de beveiligde laars verslaat.

Oplossing

Dit is een verwacht bericht wanneer u een upgrade uitvoert naar release 4.1(3) of later op 6400 Series FI’s. Het kan alleen op een of beide FI's voorkomen en is afhankelijk van de code waarmee ze oorspronkelijk zijn verzonden.

Er is geen ander risico voor de productie dan de verminderde zekerheid. Dit kan worden uitgesteld tot het volgende geplande onderhoudsvenster.

De FPGA kan worden beveiligd en de fout kan met deze stappen worden gewist via een SSH-sessie of in de UCS Manager GUI.

Opmerking: Hiervoor moet elke FI opnieuw worden opgestart. Dit doet u aanbevolen in een servicevenster.

SSH-sessie

1. Open een SSH-sessie naar het domein. Het IP-adres van het cluster of het IP-adres van een van de FI werkt.
UCS-A# scope fabric-interconnect a

UCS-A /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-A/fabric-interconnect*# commit-buffer

Opmerking: De FI start na een kort uitstel opnieuw. Start de FI niet handmatig opnieuw op.

2. Herhaal dit proces op de B FI.
UCS-B# top

UCS-B# scope fabric-interconnect b

UCS-B /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-B/fabric-interconnect*# commit-buffer

Opmerking: De FI start na een kort uitstel opnieuw. Start de FI niet handmatig opnieuw op.

Het eindpunt FPGA firmware onbeveiligde fout moet nu uit de klaring zijn.

UCS Manager Web UI

1. Kies in het navigatiedeelvenster apparatuur > Fabric-interconnects > Fabric_Interconnect_name.

2. Klik in het werkvenster op het tabblad Algemeen.

3. Klik in het gedeelte Handelingen van het tabblad Algemeen op Secure FPGA installeren.

4. Klik in het dialoogvenster op OK.

5. Klik op Ja in het waarschuwingsbericht voor Cisco UCS Manager om de FI te hervatten, u uit te loggen en de Cisco UCS Manager GUI los te koppelen van de applicatie.

Opmerking: De FI start na een kort uitstel opnieuw. Start de FI niet handmatig opnieuw op.

Als u de optie "Installeer Secure FPGA" niet ziet, dient u de zoekfunctie te wissen of een privésessie te gebruiken.

Zie Releaseopmerkingen van Cisco UCS Manager, release 4.1 voor meer informatie over de Secure FPGA-upgrade.