Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Compatibiliteit met fabric interconnect

Beste praktijken

Software overwegingen

UCS 6200 tot UCS 6454 fabric interconnect-migratiegegevens

UCS 6200 en 6300 tot UCS 6536 fabric interconnect-migratiegegevens

Veelvoorkomende problemen

Onjuiste poortconfiguratie

Gereserveerde VLAN’s

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de best practices beschreven voor fabric interconnects-migraties.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Fabric Interconnects (FI)

- Cisco Unified Computing System (UCS)

- Configuratie van Virtual Local Area Network (VLAN)

- Configuratie van Storage Area Network (SAN)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS FI 6248UP switch

- UCS-infrastructuur, versie 4.1(3a)A

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Tijdens een Fabric Interconnect-migratie zijn er bepaalde aspecten die in aanmerking moeten worden genomen, anders kunnen er problemen optreden die van invloed zijn op het proces en de tijd die voor deze activiteit wordt verwacht.

Dit document verzamelt relevante informatie over de veranderingen in de 6400 en 6500 Series fabric interconnect en de best practices voor een succesvolle migratie, zodat deze een soepele en efficiënte overgang kan zijn.

Compatibiliteit met fabric interconnect

De stof verbindt migratie kan alleen worden gedaan in deze combinaties:

- UCS 6200 tot UCS 6400 Series fabric interconnect

- UCS 6200 of 6300 tot UCS 6500 Series fabric interconnects.

Beste praktijken

- Zorg ervoor dat de hardware in uw vorige domein compatibel is met de nieuwe Fabric interconnect die u wilt installeren.

- Controleer de softwarecompatibiliteit, de upgrade-order (upgrade de oude Fabric interconnect of downgrade de nieuwe Fabric interconnect) en het juiste pad. Cisco raadt aan een aanbevolen release te hebben geïnstalleerd. Als uw oude Fabric interconnect in een uitgestelde versie staat, kunt u de nieuwe Fabric interconnect niet naar die versie downgraden, omdat uitgestelde versies niet van Cisco Software Central kunnen worden gedownload.

- Zorg ervoor dat de hoge beschikbaarheid volledig omhoog is.

- Bekijk uw configuratie voorafgaand aan de migratie.

Software overwegingen

Cisco UCS 6400 en UCS 6500 Series fabric interconnects ondersteunen geen enkele softwarefuncties die werden ondersteund op UCS 6200 en UCS 6300 Series fabric interconnects in Cisco UCS Manager.

Bekijk de configuratiefuncties voordat u verdergaat met de migratie:

Beleid voor detectie van chassis en connectiviteitsbeleid voor chassis

Dit beleid moet worden ingesteld op Port Channel in plaats van op No. U kunt een poortkanaal zelfs met slechts één poort gebruiken. Om de verandering toe te passen moet u het chassis opnieuw erkennen. In UCSM vindt u die optie in Apparatuur > Beleid > Mondiaal Beleid > Chassis/FEX detectiebeleid > Voorkeuren voor linkgroepering.

Lokatie van beleid voor detectie van chassis in UCSM

Onjuiste poortconfiguratie

Houd er rekening mee dat de poorttoewijzing van de 6200 en 6300 Series verschilt van de 6400 en 6500 Series fabric interconnects. Zorg ervoor dat de vorige poortconfiguratie op de juiste manier is toegewezen in overeenstemming met de bestemming poortdispositie.

Multicast hardwarehash

Om de lading effectief in balans te brengen en bandbreedte problemen te vermijden, wordt multicast hardware hashing gebruikt. Het inschakelen van multicast hardwarehashing maakt alle koppelingen tussen de IOM en de Fabric Interconnect in een poortkanaal mogelijk om multicast verkeer te verwerken. Deze functie is niet meer beschikbaar in de 6400 en 6500 serie.

U kunt dit uitschakelen onder Apparatuur > Beleid > Mondiaal beleid > Chassis/FEX detectiebeleid > Multicast Hardware Hash.

Multicast hardware-instellingslocatie in UCSM

Optimalisatie VLAN-poortaantal

Door optimalisatie van de VLAN-poorttelling in te schakelen, kan de status van meerdere VLAN’s worden geconsolideerd in een gemeenschappelijke interne status. Wanneer de optimalisatie van de VLAN-poorttelling is geactiveerd, groepeert Cisco UCS Manager VLAN’s op intelligente wijze volgens hun poortVLAN-lidmaatschap, waardoor de grenswaarde voor poortVLAN-tellingen wordt uitgebreid.

Op de 6400 en 6500 FI’s wordt de poorttelling geoptimaliseerd door middel van poortVLAN (VPN)-groepering wanneer de PV de 16000 overschrijdt. Op deze gebeurtenis, de pagina van de Waarschuwingen van de Migratie informeert dat als het migratieproces verdergaat de Groepering van VPN automatisch wordt toegelaten. Deze tabel geeft de PV-telling weer met optimalisatie van de VLAN-poorttelling ingeschakeld en uitgeschakeld op 6200, 6300, 6400 en 6500 Series FI.

Tabel 1. VLAN-poortoptimalisatie ingeschakeld en uitgeschakeld op 6200, 6300, 6400 en 6500 Series fabric interconnects

6200 Series FI

6300 Series FI

6400 Series FI

6500 Series FI

PV-telling met optimalisatie van VLAN-poortaantal uitgeschakeld

32000

16000

16000

16000

PV-telling met ingeschakelde optimalisatie van VLAN-poortaantal

64000

64000

64000

108000

Multicast geoptimaliseerd voor Quality of Service (QoS)

Multicastoptimalisatie is niet meer beschikbaar in de 6400 en 6500 reeks FI. U kunt het in CSM uitschakelen in LAN > QoS.

Multicastoptimalisatie op QoS-beleid in UCSM

NetFlow-configuratie

NetFlow is een netwerkprotocol dat IP-verkeersgegevens verzamelt en exporteert. Het definieert stromen op basis van gedeelde kenmerken van IP-pakketten, die vervolgens naar externe NetFlow Collectors worden verzonden voor analyse en toepassingsspecifieke verwerking. Dit moet niet worden geconfigureerd bij migratie naar 6400 of 6500 Series FI.

In UCS M kunt u de optie vinden om deze uit te schakelen in LAN > NetFlow Monitoring > General. Vergeet niet op Wijzigingen opslaan te klikken.

NetFlow-configuratie in UCSM

VMM Integratie

Deze optie is niet meer beschikbaar in 6400 en 6500 Series FI. Als u doorgaat met de migratie worden alle configuraties met betrekking tot poortprofielen en gedistribueerde virtuele Switches (DVS) automatisch verwijderd.

Dynamisch vNIC-verbindingsbeleid

In dit beleid wordt bepaald hoe de configuratie tussen virtuele machines (VM's) en virtuele netwerkinterfacekaarten (vNIC's) wordt geconfigureerd. Dit is vereist voor Cisco UCS-domeinen waarin servers met VIC-adapters zijn geïnstalleerd waarop VM's met dynamische vNIC's zijn geconfigureerd. Dynamische vNIC's worden niet ondersteund op 6400 en 6500 Series FI's. Als u doorgaat met de migratie worden het beleid en de dynamische vNIC's die zijn gemaakt, verwijderd.

Stel het dynamische vNIC-verbindingsbeleid in op niet instellen. In UCS M vindt u die instelling onder Serverprofiel > Netwerk > vNIC's > Wijzigen > Verbindingsbeleid.

Dynamisch vNIC-verbindingsbeleid in UCSM

Gereserveerde VLAN’s

Voor 6400 en 650 Series FI zijn de gereserveerde VLAN’s in het bereik van 3915 tot 4042. Controleer dat uw 6200 of 6300 Series FI geen VLAN’s hebben gemaakt binnen dat bereik voorafgaand aan de migratie.

De pagina Migratiewaarschuwingen meldt of een configuratie is verwijderd als het migratieproces doorgaat.

Het doel van Cisco UCS FI moet worden geladen met dezelfde Infrastructuurfirmware-versie op de FI die wordt vervangen. U kunt de 6400 en 6500 Series FI-firmware downgraden of de 6200 en 6300 Series FI upgraden. De downgrade/upgrade moet voldoen aan de minimale firmware-versie.

UCS 6200 tot UCS 6454 fabric interconnect-migratiegegevens

De minimale UCSM-versie voor 6454 FI is 4.0 en voor 64108 FI is 4.1.

De Cisco UCS 6454 fabric interconnect ondersteunt:

- De fabric interconnect ondersteunt maximaal 8 Fibre Channel over Ethernet (FCoE) poortkanalen.

- U kunt ook 4 SAN-poortkanalen ondersteunen.

- Een andere optie is om een maximum van 8 poortkanalen die een combinatie van SAN en FCoE zijn (elk 4) te hebben.

- Poorten 1-16 op de fabric interconnect-ondersteuning voor Unified Ports met opties voor 10/25 Gbps Ethernet, FCoE of 8/16/32 Gbps Fibre Channel.

- Uplink-poorten 49-54 op de fabric interconnect-ondersteuning 40/100 Gbps Ethernet of FCoE.

- De fabric interconnect is compatibel met deze IOMs: UCS 2204, UCS 2208 en UCS 2408.

- Het is ook compatibel met deze fabric extender (FEX)-modellen: Cisco Nexus 2232PP en Cisco Nexus 2232TM-E.

- UCS 6454 fabric interconnects ondersteunt alleen de poortkanaals-modus.

- Voorafgaand aan Cisco UCS Manager release 4.0(1), Ethernet- of Fibre Channel (FC)-switchingmodi werden niet ondersteund op Cisco UCS 6454 Fabric Interconnects.

UCS 6200 en 6300 tot UCS 6536 fabric interconnect-migratiegegevens

De Cisco UCS Manager versie 4.2(3b) introduceert ondersteuning voor de 5e generatie Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect (UCS FI 6536).

- De fabric interconnect heeft zesendertig QSFP28 poorten, waaronder 4 Unified poorten (33-36), met ondersteuning voor 100G.

- Ethernet-poorten (1-32) en Unified poorten (33-36) kunnen met behulp van doorbraakkabels in meerdere poorten worden verdeeld.

- De functie Dynamic Ethernet Breakout maakt on-the-fly conversie van een standaard Ethernet-poort naar een doorbraakpoort mogelijk zonder dat de fabric interconnect opnieuw wordt opgestart. Het ondersteunt ook het converteren van doorbraakpoorten naar standaard Ethernet-poorten zonder reboot.

- Unified Port (33-36) kan worden geconfigureerd als Fibre Channel-doorbraakpoorten, maar alle vier FC-doorbraakpoorten moeten dezelfde snelheid hebben.

- Breakout-poorten stellen de Fabric Interconnect in staat om maximaal 16 FC-poorten voor de Fibre Channel te ondersteunen.

- Veranderingen in het doorbraaktype van Ethernet naar FC of omgekeerd vereisen een herstart of herladen van de fabric interconnect.

- FCoE-opslagpoorten worden niet ondersteund.

- Zorg ervoor dat alle ventilator- en voedingsmodules dezelfde luchtstroomrichting hebben om oververhitting en mogelijke uitschakeling van de verbinding van de stof te voorkomen.

- Cisco 22xx IOMs worden niet ondersteund door 65xx fabric interconnects.

Veelvoorkomende problemen

Onjuiste poortconfiguratie

Op UCS 6454 Fabric Interconnects is de Unified Port-mogelijkheid beperkt tot de eerste 16 poorten. Alleen poorten 1/1-1/16 kunnen als FC worden geconfigureerd. De FC-poorten moeten aaneengesloten zijn, gevolgd door aaneengesloten Ethernet-poorten.

Op UCS 6200 Series fabric interconnects hebben alle poorten de Unified poortmogelijkheid. Alle poorten kunnen worden geconfigureerd als Ethernet of FC. De Ethernet-poorten moeten aaneengesloten zijn, gevolgd door aaneengesloten FC-poorten. FC-poorten verschijnen naar het einde van de module. Tijdens het toevoegen van een cluster zijn de poorten die niet op elkaar zijn afgestemd automatisch niet geconfigureerd.

Gereserveerde VLAN’s

UCS 6400 en 6500 fabric interconnects reserveren meer VLAN’s voor intern gebruik dan UCS 6200 of 6300 Series fabric interconnects. Tijdens migratie bevat de pagina Migratiewaarschuwingen de lijst met VLAN’s die mogelijk conflicten kunnen opleveren met het standaard gereserveerde VLAN-bereik. Als u doorgaat met migratie, wordt het gereserveerde VLAN-bereik geconfigureerd maar worden VLAN’s in het conflicterende bereik niet geconfigureerd.

FC-uplinkpoorten komen niet omhoog

De 6400 en 6500 gebruiken het inactiviteitspatroon voor FC-uplinks en FC-opslagpoorten wanneer de snelheid 8 Gbps is. Zorg ervoor dat het vulpatroon is ingesteld als INACTIVITEITSPATROON in de aangesloten FC-switch en de Direct-Attached FC-poorten. Als die configuratie niet is ingesteld, kunnen deze poorten naar een foutloze toestand gaan, sync met tussenpozen verliezen en fouten of slechte pakketten ontvangen.

Als het invulpatroon niet wordt ondersteund in uw domein, kunt u een SAN-switch gebruiken tussen de FI's en de opslagarray of de opslagarray upgraden naar een FC-verbinding van 16 GB of 32 GB.

Gerelateerde informatie

- Migratie van UCS 6200 naar UCS 6454 fabric interconnects

- Migratie naar Cisco UCS 6500 Series fabric interconnects

- Cisco technische ondersteuning en downloads