Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

QoS-beleid voor systeem

Unified poorten voor Fibre Channel

Uitsplitspoorten 4x10 GE connectiviteit

De configuratie opslaan

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de 3rd-generation Cisco Unified Computing System Fabric Interconnect (UCS-FI-6332-16UP) 16x10GE universele poorten, 18x40 GE stapelbare poorten en 6 x40 GE poorten bevat. Voor bepaalde configuratiewijzigingen moet de fabric interconnect opnieuw worden opgestart. Meerdere herstart verbruikt waardevolle tijd tijdens eerste installatie van het systeem. Het legt een proces uit om alle configuratiewijzigingen te voltooien met één herstart van elke fabric-interconnect. Dit document bevat met name informatie over het configureren van QoS-, Fibre Channel-interfaces en 4x10 GE splitsingsinterfaces. U kunt ook extra stappen toevoegen om Ethernet en Fibre Channel (FC) switching-modi in te stellen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

- Cisco Unified Computing System (UCS) Manager-opdrachtregel (CLI)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS Manager versie 3.1(1) of hoger

- UCS-FI-6332-16UP switch

- UCS-FI-6332 (ondersteunt Unified poorten niet)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Netwerkdiagram

Dit zijn de configuraties van het document:

- Stel de best-inspanningsklasse in voor MTU 9216.

- Configureer poorten 1/1-1/6 als Fibre Channel.

- Configuratie van poorten 1/31-1/34 als 4x10 GE Uitsplitpoorten.

QoS-beleid voor systeem

Configuratie van het best-inspanningssysteem QoS beleid voor jumboframing. Anders dan vorige fabric interconnect-generaties vereist de 6300 Series een herlading bij het wijzigen van mondiaal QoS-beleid.

UCS-6332-A# scope eth-server

UCS-6332-A /eth-server # scope qos

UCS-6332-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort # set mtu 9216

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort *# top

Unified poorten voor Fibre Channel

Unified poort is genummerd 1/1-16 op de 6332-16UP. Fibre Channel-poortmodi moeten zo worden geconfigureerd dat de laatste FC-poort poortid 6,12 of 16 bezet. Dit levert minimaal zes FC-poorten en maximaal zestien.

Geldige poortcombinaties zijn:

- Ethernet: 1/1-1/16

- FC: 1/1-1/6 Ethernet: 1/7-1/16

- FC: 1/1-1/12 Ethernet: 1/13-1/16

- FC: 1/1-16

UCS-6332-A *# scope fc-uplink

UCS-6332-A /fc-uplink *# scope fabric a

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 1

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 2

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 3

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 4

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 5

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 6

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

Uitsplitspoorten 4x10 GE connectiviteit

Breekpoorten worden gebruikt om 40 GE interfaces aan te sluiten op 10 GE capabele apparatuur. Deze kunnen worden gebruikt als Uplink-poorten die worden aangesloten op een 10G-schakelaar of als serverpoorten die worden aangesloten op een 22XX IOM-module of als FCoE-poorten.

- Ethernet 1/17-1/34 is in staat om de configuratie te doorbreken.

- Ethernet 1/35-1/40 is vastgesteld op 40 GE.

- Een individuele 1x10GE interface in een breakout-poort is in staat voor FCoE.

Opmerking: Als jumbo QoS mondiaal is geconfigureerd dan kunnen slechts 4 fysieke poorten voor uitsplitsing worden geconfigureerd.

UCS-6332-A *# scope cabling

UCS-6332-A /cabling *# scope fabric a

UCS-6332-A /cabling/fabric *# create breakout 1 31

Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing configurations on 40G port will be erased.!

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 32

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 33

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 34

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

De configuratie opslaan

Waarschuwing: De fabric interconnect wordt onmiddellijk opnieuw geladen wanneer de wijzigingen worden aangebracht.

UCS-6332-A* # commit-buffer

*The switch will now reboot.

Herhaal de wijzigingen op Fabric Interconnect B.

Verifiëren

Bevestig poorten FC 1/1-6 worden geconfigureerd voor Fibre Channel en Ethernet 1/31-34 poorten zijn in Breakout-modus. Merk op dat de breakout-poorten nu 4 subinterfaces hebben.  In dit voorbeeld worden poorten 1/33/1 en 1/33/2 geconfigureerd voor FCoE en 1/33/3-4 als Uplink-interfaces.

UCS-6332-A# scope fabric-interconnect a

UCS-6332-A /fabric-interconnect # show port

Ether Port:

Slot  Aggr Port  Port  Oper State       Mac                  Role    Xcvr

----- ---------- ----- ---------------- -------------------- ------- ----

[...]

1          0    30 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D0    Unknown N/A

1          0    35 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E4    Unknown N/A

1          0    36 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E5    Unknown N/A

1          0    37 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E6    Unknown N/A

1          0    38 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E7    Unknown N/A

1          0    39 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E8    Unknown N/A

1          0    40 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E9    Unknown N/A

1         31     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D4    Unknown N/A

1         31     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D5    Unknown N/A

1         31     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D6    Unknown N/A

1         31     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D7    Unknown N/A

1         32     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D8    Unknown N/A

1         32     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D9    Unknown N/A

1         32     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DA    Unknown N/A

1         32     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DB    Unknown N/A

1         33     1 Up               8C:60:4F:BC:C4:DC    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     2 Up               8C:60:4F:BC:C4:DD    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     3 Up               8C:60:4F:BC:C4:DE    Network N/A

1         33     4 Up               8C:60:4F:BC:C4:DF    Network N/A

1         34     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E0    Unknown N/A

1         34     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E1    Unknown N/A

1         34     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E2    Unknown N/A

1         34     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E3    Unknown N/A

FC Port:

Slot  Port  Oper State       Wwn

----- ----- ---------------- ---

1     1 Up               20:01:8C:60:4F:BC:C4:80

1     2 Up               20:02:8C:60:4F:BC:C4:80

1     3 Sfp Not Present  20:03:8C:60:4F:BC:C4:80

1     4 Sfp Not Present  20:04:8C:60:4F:BC:C4:80

1     5 Sfp Not Present  20:05:8C:60:4F:BC:C4:80

1     6 Sfp Not Present  20:06:8C:60:4F:BC:C4:80

In NXOS worden de uitsplitsende Ethernet poorten genoemd als br-ethernet x/y/z.

UCS-6332-A# # connect nxos a

UCS-6332-A(nxos)# show int br-ethernet 1/33/1

Br-Ethernet1/33/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 10000 Ethernet, address: 8c60.4fbc.c4dc (bia 8c60.4fbc.c4dc)

Description: C: FcoeUplink

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

[...]

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.