Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Server in standalone modus zetten

Stap 1. De server uit bedrijf nemen

Stap 2. Serverpoorten ontkoppelen

Stap 3. Standaard CIMC-instellingen wijzigen

Stap 4. CIMC configureren naar standalone modus

Firmware voor installatiekopie

Stap 1. Download Host Upgrade Utility (HUU) ISO.

Stap 2. Start KVM en plattegrond HUU ISO.

Stap 3. Opstarten met HUU ISO.

Stap 4.- Nieuwe afbeelding huidige versie.

Geïntegreerde server in UCS Manager

Stap 1. Fabrieksinstelling van CIMC.

Stap 2. - Herstelde poorten als serverpoorten

Stap 3. Adapterkabels aansluiten

Stap 4. Opnieuw opstarten.

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een UCS-C Series-server die in UCS Manager is geïntegreerd, in de standalone modus kan worden gezet en de firmware-versie kan worden aangepast.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basiskennis over Unified Computing Systems servers (UCS)

- Basiskennis van UCS Manager (UCSM)

- Basiskennis van Cisco geïntegreerde Management Controller (CIMC)

- Basiskennis van netwerken.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke softwareversie.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert.

- Computer voor aansluiting op C-Series Server.

- KVM-kabel

- Monitor (bewaken)

- Toetsenbord

- 1G-kabel voor aansluiting op de beheerpoort

Configureren

Opmerking: voer dit proces niet uit zonder TAC-aanbeveling.

Server in standalone modus zetten

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de server is uitgeschakeld voordat u deze procedure start.

Stap 1. De server uit bedrijf nemen

Ga naar uw UCS Manager-webinterface.

Naar apparatuur navigeren > Rackmontage > Server x

Klik op Serveronderhoud en selecteer Uit bedrijf nemen

Opmerking: als een server uit bedrijf is genomen, wordt deze niet weergegeven over rackmontage, maar onder Apparatuur > Uit bedrijf genomen > Rackmontage

Stap 2. Serverpoorten ontkoppelen

Ga naar Apparatuur > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet-poorten > Port x.

Klik op Onconfigureren.

Herhaal dezelfde stappen voor Fabric Interconnect B

Ga naar Apparatuur > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet-poorten > Port x.

Klik op Onconfigureren.

Stap 3. Standaard CIMC-instellingen wijzigen

Schakel de server uit en verwijder de stroomakkoorden.

Wacht 2 minuten en sluit de voedingskabel opnieuw aan.

Sluit een KVM-kabel aan op de server met een monitor en toetsenbord.

Bewaak het opstartproces van de server tot u het Cisco-menu bereikt en druk op F8 om contact op te nemen met het Cisco IMC Configuration Utility.

Druk op F1 en schakel Factory Default in.

Druk op F10 om de wijzigingen op te slaan en de server opnieuw op te starten.

Stap 4. CIMC configureren naar standalone modus

Bewaak het opstartproces van de server tot u het Cisco-menu bereikt en druk op F8 om opnieuw naar het Cisco IMC Configuration-hulpprogramma te gaan.

De volgende configuratie toepassen:

- NIC-modus geselecteerd voor speciale selectie

- IP naar IPV4

- CIMC IP met een IP in hetzelfde substraat als uw computer.

- NIC-redundantie op geen

- Geen VLAN

Druk op F10 om de wijzigingen op te slaan en de server opnieuw op te starten.

Sluit uw computer aan op de fysieke beheerpoort op de server en open een webbrowser.

Gebruik het IP dat u hebt geconfigureerd op https://x.x.x.x

Opmerking: het standaardwachtwoord voor beheerder is wachtwoord

CIMC-promptweergave en huidige CIMC-versie

Firmware voor installatiekopie

Opmerking: als uw server opnieuw in UCSM wordt geïntegreerd, is het sterk aanbevolen de firmware-versie opnieuw te installeren

Stap 1. Download Host Upgrade Utility (HUU) ISO.

Herstellen gebeurt via HUU. U kunt HUU ISO downloaden op https://software.cisco.com/download

Stap 2. Start KVM en plattegrond HUU ISO.

Nadat u HUU voor de huidige versie hebt gedownload, gaat u naar CIMC en klikt u op Start KVM

Klik na de start van vKVM op Virtual Media en activeer virtuele apparaten

Kaart HUU op kaart CD/DVD

Stap 3. Opstarten met HUU ISO.

Bewaak het opstartproces van de server tot u het Cisco-menu bereikt en druk op F6 om het menu Opstarten te openen.

Selecteer vKVM-Mapped vDVD-optie om HUU ISO te starten.

Opmerking: Laad HUU ISO kan enkele minuten duren.

Stap 4.- Nieuwe afbeelding huidige versie.

Wacht totdat HUU ISO de Cisco-softwarelicentieovereenkomst laadt en accepteert.

Switch naar Geavanceerde modus en selecteer alle onderdelen en klik vervolgens op Bijwerken en activeren.

Wacht totdat de installatiekopie is voltooid en de server is opgestart.

Geïntegreerde server in UCS Manager

Stap 1. Fabrieksinstelling van CIMC.

Herhaal dezelfde stappen als in Stap 3 op server in standalone modus

Stap 2. - Herstelde poorten als serverpoorten

Ga naar Apparatuur > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet-poorten > Port x.

Klik op Opnieuw configureren en selecteer de optie geconfigureerd als serverpoort.

Herhaal dezelfde stappen voor Fabric Interconnect B

Ga naar Apparatuur > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet-poorten > Port x.

Klik op Opnieuw configureren en selecteer de optie geconfigureerd als serverpoort.

Stap 3. Sluit adapterkabels aan

Sluit poort 1 aan op FI-A en poort 3 op FI-B van de VIC-kaart.

Stap 4. Opnieuw opstarten.

Ga naar Apparatuur > Uit bedrijf genomen > Rackmontage, selecteer het selectievakje voor opnieuw in bedrijf stellen en sla wijzigingen op.

Wacht maar tot je je server weer ziet.

U kunt de serverdetectie controleren via Server FSM.

Opmerking: het duurt enkele minuten om de detectie te starten

Nadat de server het detectieproces heeft voltooid, wordt de koppeling van het serviceprofiel (SP) gestart.

Nadat de detectie en associatie is voltooid, kunt u uw server opstarten en het weer in productie nemen.

Gerelateerde informatie

- UCS C-Series-integratie met Cisco UCS Manager

- UCS C-Series serverhulpprogramma’s

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems