Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Apparaatconnector opnieuw instellen op een standalone server

Stap 1. CIMC-bibliotheek installeren

Stap 2. IP en referenties instellen

Stap 3. Controleer Cloud-DNS en bereid de identiteit voor

Stap 4. Apparaatconnector opnieuw instellen

Stap 5. Verbinding met CIMC verbreken

Apparaatconnector opnieuw instellen in UCS Manager

Stap 1. UCSM-bibliotheek installeren

Stap 2. IP en referenties instellen

Stap 3. Controleer Cloud-DNS en bereid de identiteit voor

Stap 4. Apparaatconnector opnieuw instellen

Stap 5. Verbinding met UCSM verbreken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Apparaatconnector kunt terugstellen naar de fabrieksstandaard voor UCS Manager of Cisco Integrated Management Controller.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basiskennis van Unified Computing Systems Servers (UCS)

- Basiskennis van UCS Manager (UCSM)

- Basiskennis van Cisco geïntegreerde Management Controller (CIMC)

- Basiskennis van intersight

- Basiskennis van Powershell

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke softwareversies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert.

- Intersight-beheerdersaccount

- Connectiviteit met Intersight en UCSM of CIMC

- Computer met powershell

Configureren

Opmerking: Powershell moet al geïnstalleerd zijn voordat u doorgaat met deze procedure.

Apparaatconnector opnieuw instellen op een standalone server

Stap 1. CIMC-bibliotheek installeren

Start Powershell op uw computer en voer de opdracht uit:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

Stap 2. IP en referenties instellen

Opmerking: u moet uw beheerdersaccount en wachtwoord instellen. U kunt ook een gebruiker gebruiken die beheerdersrechten heeft.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Stap 3. Controleer Cloud-DNS en bereid de identiteit voor

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Je krijgt een resultaat als dit:

CloudDns

--------

svc.intersight.com

Gebruik Cloud DNS-uitvoer voor de body variabele.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Stap 4. Apparaatconnector opnieuw instellen

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Je krijgt een resultaat als dit:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

Stap 5. Verbinding met CIMC verbreken

Disconnect-Imc

Apparaatconnector opnieuw instellen in UCS Manager

Stap 1. UCSM-bibliotheek installeren

Start Powershell op uw computer en voer de opdracht uit:

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

Stap 2. IP en referenties instellen

Opmerking: u moet uw beheerdersaccount en wachtwoord instellen. U kunt ook een gebruiker gebruiken die beheerdersrechten heeft.

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

Stap 3. Controleer Cloud-DNS en bereid de identiteit voor

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

Je krijgt een resultaat als dit:

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

Gebruik Cloud DNS-uitvoer voor de body variabele.

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

Stap 4. Apparaatconnector opnieuw instellen

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

Je krijgt een resultaat als dit:

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

Stap 5. Verbinding met UCSM verbreken

Disconnect-Ucs

Gerelateerde informatie

- Apparaatconnector

- PowerShell met UCS

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems