Inhoud

Inleiding

Stappen

Inleiding

Dit artikel beschrijft hoe de logbundel van de gebeurtenis van het systeem van een Cisco C880 M4 server te verzamelen.

Stappen

1) Connect met de C880 M4 MMB grafische gebruikersinterface (GUI).

2) Klik in het linkermenu op System Event Log en klik op Download.

3) Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl de firmware de logbestanden verzamelt en comprimeert.

4) Na voltooiing zal een koppeling worden geleverd met de bundel voor systeemgebeurtenis. De bestandsnaam wordt in het formaat Ssel_YYYYYMMD DHHMMSS.tgz weergegeven.