Inhoud

vraag

Omgeving

vraag

Hoe moet ik het gebruik van Proxy CPU op mijn WSA-apparaat met SNMP bewaken?

Omgeving

Alle Cisco web security applicatie (WSA) implementaties die 7.5.x of hoger uitvoeren.

Sinds AsyncOS voor Web 7.5.0, hebben we SNMP MIB OID variabelen die het algemene systeem CPU-gebruik en het Proxy CPU-gebruik bieden. Het gebruik van Proxy CPU kan rechtstreeks worden verkregen met behulp van de OID variabele cacheCpuGebruik. Deze OID kan rechtstreeks worden opgezocht en zal het percentage CPU’s opleveren dat door de proxy-component wordt gebruikt.