Inhoud

Vraag:

Waarom laat www.whatismyip.com informatie over Cisco WSA zien.

Milieu:

Cisco web security applicatie

Symptomen:

Browsing aan de site www.whatismyip.com onthult informatie over het Web security apparaat.

www.whatismyip.com is een URL die kan worden gebruikt om het openbare IP adres voor een verbinding te weten te komen.

Wanneer gebruikers deze website bezoeken en de gebruikers door een Cisco Web Appliance gaan, zal het de informatie van Web Proxy weergeven. Deze informatie is mogelijk niet geschikt voor de omgeving van de klant.

Wat is mijn IP - whatismyip.com

Uw IP-adres is: x.x.x.

Mogelijke proxy herkend: 1.1

voorbeeld.wsa.com:<Port#> (Cisco-WSA/a.b.c-dd)

Om ervoor te zorgen dat www.whatismyip.com de details van Web Proxy niet oppikt, moet de VIA Header op de Cisco Web Appliance worden uitgeschakeld. Nadat de VIA-header is uitgeschakeld, wordt de Web Proxy-informatie niet langer weergegeven.

De VIA header kan worden uitgeschakeld met het WSA WebUI:

Beveiligingsservices > Web proxy > Instellingen bewerken > Koppen > Kop aanvragen VIA > Niet verzenden

Nadat u deze wijziging hebt aangebracht, dient u de WSA-gegevens niet langer te zien op www.whatismyip.com