Inhoud

Vraag:

Vraag:

Hoe selecteren routers "Aangewezen Web-cache" in WCCP-omgeving?

Milieu: Cisco web security applicatie (WSA) gebruikt met WCCP-omleiding

De selectie van het aangewezen webcachegeheugen zal plaatsvinden zodra een lid van de servicegroep zich heeft gevestigd, tijdens de eerste handdruk of na een verandering. Het aangewezen web-cache moet een WCCP2_I_SEE_You bericht ontvangen van elke router in de Service Group.

De verkiezing van de aangewezen webcaches maakt geen deel uit van het WCCP-protocol.

Hieronder beschrijft IETF-concept versie 2.0 van het Web Cache Communication Protocol (WCCP)

https://tools.ietf.org/id/draft-wilson-wrec-wccp-v2-01.txt

Meestal wordt aanbevolen om het web-cache met het laagste IP-adres te selecteren als een aangewezen web-cache voor een servicegroep.

Wanneer u WSA met WCCP-omleiding op Cisco-routers gebruikt, wordt WSA met het laagste IP-adres geselecteerd als toegewezen webcaches (DWC).