Inhoud

vraag

vraag

Kan ik harde schijven ruilen tussen verschillende Cisco Content Security Appliance?

Milieu: Cisco e-mail security, web security, alle versies van AsyncOS

De vaste schijf op een e-mail en een web security applicatie wordt rechtstreeks aan elk apparaat vastgehouden. Als u harde schijven wilt doorwisselen tussen apparaten, zelfs als deze hetzelfde model hebben, kan dit leiden tot een permanent defect aan het apparaat. Als u een vervangende vaste schijf nodig hebt, kan Cisco-klantondersteuning in de meeste gevallen binnen 24 uur een nieuwe harde schijf op de website leveren.