Inhoud

Vraag:

Vraag:

Hoe kan ik de grootte van MTU op WSA aanpassen om de MTU die op routers wordt gebruikt aan te passen?

Milieu: Cisco web security applicatie (WSA), WCCP gebruikt voor verkeersomleiding

Symptomen: De routerprestaties en/of het netwerkverkeer worden beïnvloed door WSA dat gebruik maakt van een hogere MTU, doorgaans gezien wanneer WCCP-omleiding betrokken is.

Wanneer u WCCP-omleiding op een router gebruikt om direct verkeer naar WSA te verzenden en de router een grootte van MTU gebruikt die kleiner is dan 'grootte van WSA MTU + GRE-headers', dan moet u de grootte van de MTU op WSA verlagen zodat de MTU van WSA lager is dan de grootte van de MTU + van de GRE-headers van de router.

- Dit is meestal nodig wanneer VPN-verkeer naar WSA wordt verzonden (een lagere MTU dan LAN-verkeer)

Standaard is de MTU op de WSA interface 1500.

U kunt MTU op WSA-interface van CLI wijzigen met de volgende stappen:

1. CLI>Ethernet > MTU > <Specificeer het nummer voor de respectievelijke interface>

2. MTU specificeren

3. Druk op <ENTER> om terug te keren naar de oorspronkelijke CLI-prompt

4. Gebruik 'plegen' en druk op <ENTER>

Als u dit niet doet, werkt WCCP nog steeds, maar als er een mis-match van een MTU is, kan de router veel verkeersverwerking in zijn CPU doen in plaats van een speciale ASIC-chip, wat een ongewenste druk op de CPU van de router kan veroorzaken.