Inhoud

Vraag

Vraag

Hoe bevestig ik dat WSA uitgaande verbindingen kan maken?

U kunt de Telnet opdracht gebruiken om verbindingen van uw WSA met het internet te testen.

1. Log in op uw apparaat via SSH.

2. Na het inloggen moet u de installatie bevestigen. Typ ipconfig en controleer hoeveel interfaces u hebt ingeschakeld. Als u alleen de "Management" interface ingeschakeld hebt, dan zou de sourcing interface uw "Management" interface zijn. Als u meerdere interfaces ingeschakeld hebt, moet u de interface het dichtst bij uw standaardgateway van uw "dataverkeer" kennen.

3. Log in op de GUI van uw apparaat via de browser en kies "Netwerk" > "Routes" om uw routes voor "Gegevensverkeer" te verifiëren.

4. Zodra u uw broninterface krijgt, type telnet van CLI. Hieronder staan de opties die beschikbaar zijn voor de opdracht 'Telnet':

Selecteer de interface waaruit u wilt telnet.

1. Automatisch

2. Beheer (192.168.1.100/24: wsa.example.com)

[1]> 1

Voer de externe hostnaam of het IP-adres in.

[]> www.example.com

Voer de externe poort in.

[25]> 80

Als u dit hebt gedaan, verschijnt er een waarschuwing:

Proef 192.168.1.50...

Verbonden met www.example.com.

Escape is '^]'.

"Connected to" laat zien dat WSA een verbinding met de website heeft kunnen maken - www.example.com op poort 80.