Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configuratiestappen

Verifiëren

Problemen oplossen

Referenties

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om Google reCAPTCHA in Secure Web Appliance (SWA) toe te staan wanneer u de toegang tot Search Engine Portals hebt geblokkeerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure Web Access en HTTPS-decryptie.

Cisco raadt u ook aan het volgende te hebben:

- Fysieke of virtuele SWA geïnstalleerd.

- Licentie geactiveerd of geïnstalleerd.

- De setup-wizard is voltooid.

- Administratieve toegang tot de grafische gebruikersinterface van de SWA (GUI).

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configuratiestappen

Stap 1. Van GUI navigeer aan Security Services en kies HTTPS Proxy, HTTPS-decryptie inschakelen als dit nog niet is ingeschakeld.

Opmerking: HTTPS-decryptie moet zijn ingeschakeld voor deze configuratie. Als het niet is ingeschakeld, raadpleegt u het artikel waarnaar verwezen wordt aan het eind van dit document.

Stap 2. Van GUI navigeer aan Web Security Manager en kies Aangepaste en Externe URL Categorieën, maak twee aangepaste URL categorieën, één voor google.com en andere voor Google reCAPTCHA. Klik op Verzenden.

Aangepaste URL-categorie maken voor Google

Aangepaste URL-categorie maken voor Google

Stap 3. Van GUI navigeer aan de Manager van de Veiligheid van het Web en kies het Beleid van de Decryptie, creeer decryptiebeleid om google.com te decrypteren. Klik op Geen geselecteerd naast de URL-categorieën en selecteer de aangepaste Google-URL-categorie. Klik op Verzenden.

Het beleid van de decryptie om Google te decrypteren

Stap 3.1. Navigeer naar decryptie beleid en klik op Monitor in lijn met het GoogleDecrypt beleid.

Stap 3.2. Selecteer Decrypt in de lijn naar Google Category en klik op Indienen.

Selecteer Aangepaste URL-categorie voor Google om deze te decrypteren in het decryptie beleid

Stap 4. Van GUI navigeer aan Web Security Manager en kies Toegangsbeleid, creeer Toegangsbeleid om Google reCAPTCHA toe te staan en selecteer captchaallow als URL Categorieën.

Toegangsbeleid om Google RECAPTCHA toe te staan

Stap 4.1. Navigeer naar Toegangsbeleid en klik op Monitor in lijn met het GoogleCaptchAccessPolicy-beleid. Selecteer Toestaan in regel om CaptureFlow Category te selecteren. Veranderingen verzenden en doorvoeren

Selecteer Aangepaste URL-categorie voor Google RECAPTCHA om deze in het toegangsbeleid toe te staan

Stap 5. Zorg ervoor dat zoekmachines en portals in vooraf gedefinieerde URL-categoriefiltering worden geblokkeerd in het algemene toegangsbeleid:

Standaardbeleid om de toegang tot zoekmachines te blokkeren

Verifiëren

U kunt toegang tot Google reCAPTCHA werken zien, maar toegang tot zoekmachine (Google) wordt nog steeds geweigerd, nadat u HTTPS-decryptie inschakelt en de toegang tot Google reCAPTCHA in het toegangsbeleid toestaat:

Google CAPTCHA Works

1675880489.667 279 10.106.40.203 TCP_MISS_SSL/200 23910 GET https://www.google.com:443/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdN4qUZAAAAAPyazim2yiy0gbIk_6lleC09ISAe&co=... - DIRECT/www.google.com text/html ALLOW_CUSTOMCAT_12-GoogleCaptchaAccessPolicy-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"C_Capt",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",685.59,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Google Site is geblokkeerd

1675880581.157 0 10.106.40.203 TCP_DENIED/403 0 GET "https://google.com/favicon.ico" - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"IW_srch",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Problemen oplossen

Als de toegang tot de Google reCAPTCHA wordt geblokkeerd, kunt u de toegangslogboeken in de SWA CLI controleren. Als u Google URL ziet en niet de Google reCAPTCHA URL, kan het zijn dat decryptie niet is ingeschakeld:

1675757652.291 2 192.168.100.79 TCP_DENIED/403 0 CONNECT tunnel://www.google.com:443/ - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-Finance_Access_Systems-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE

Referenties

- Gebruikershandleiding voor AsyncOS 14.5 voor Cisco Secure Web Applicatie - GD (Algemene implementatie) - Verbinden, installeren en configureren [Cisco Secure Web Applicatie] - Cisco

- Gebruik van WSA-certificaat voor HTTPS-decryptie