Inhoud

Inleiding

Hoe lang kan het duren voordat nieuw geregistreerde SWG-roamingmodules worden weergegeven in de beleidsselectie?

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe lang het kan duren voordat nieuw geregistreerde Secure Web Gateway (SWG)-roamingmodules in de beleidsselectie worden weergegeven.

Hoe lang kan het duren voordat nieuw geregistreerde SWG-roamingmodules worden weergegeven in de beleidsselectie?

Onder normale omstandigheden kunnen er maximaal twee uur verstrijken voordat een onlangs toegevoegde SWG-roamingmodule in het dashboard wordt weergegeven en beschikbaar wordt voor beleidsbevestiging.

In sommige gevallen kan registratie langer duren, maar dit is geen typisch gedrag. Als apparaten na twee uur nog steeds ontbreken op het dashboard, neemt u contact op met Cisco Umbrella Support voor extra hulp.