Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een verbroken opmaak voor een aangepaste blokpagina in Cisco Umbrella kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

U merkt dat de markering op uw aangepaste blokpagina is verbroken, waardoor de opmaak wordt weergegeven als HTML-tags met duidelijke tekst.

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Oplossing

De bug die dit probleem heeft veroorzaakt, is opgelost. De blokkeerpagina kan de fout echter nog steeds weergeven totdat deze door de beheerder is bewerkt.

U lost dit probleem als volgt op:

1. Verwijder de HTML-tags van uw aangepaste blokpagina.

2. Voer het aangepaste bericht opnieuw in met de juiste markering en selecteer Opslaan.

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Zodra de aangepaste blokpagina is opgeslagen, wordt deze correct weergegeven zonder de HTML-tags:

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png