Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de fout "404: Page not found" kunt oplossen op de pagina Cisco Umbrella Warn.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Op de pagina Umbrella Warn wordt de foutmelding "404: Pagina niet gevonden" weergegeven.

Oplossing

Controleer of u de Umbrella IP-reeksen van dit artikel hebt toegevoegd aan de lijst met externe domeinen: IP-lijst van Secure Web Gateway en domeinen die u kunt toestaan in Customer Firewall. Als ze zijn toegevoegd, verwijdert u ze uit de lijst met externe domeinen en probeert u de waarschuwingspagina opnieuw. Als de problemen zich blijven voordoen, neem dan contact op met Umbrella Support.