Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Cisco Integrated Services Router (ISR) G2 configureert.

Achtergrondinformatie

Als beheerder van een ISR G2 kunt u de DNS IP-adressen van 208.67.222.222 en 208.67.220.220 van het wereldwijde netwerk gebruiken. De service biedt u inzicht in al het internetverkeer dat afkomstig is van uw ISR en resulteert in een snellere internetervaring voor uw gebruikers.

Opmerking: deze handleiding is voor de ISR G2, niet voor de ISR 4K-serie. Zie Integratie voor ISR 4K en ISR 1100 – Handleiding voor beveiligingsconfiguratie als u een ISR 4K gebruikt.

Configureren

In de volgende tabel worden de verschillen tussen de ISR G2 en de ISR 4K en hun beschikbare pakketten weergegeven.

Feature

ISR 4K

ISR G2

Ingebouwde connector

Ja

Nee

DNS-laagbeveiliging

Ja

Ja

intelligente proxy

Ja

Ja

SSL-decodering

Ja

Ja

Geschikt voor DNSCrypt

Ja

Nee

Beleid per interface

Ja

Nee

Transparante DNS-proxy

Ja

Nee

DHCP/Endpoint DNS-wijzigingen vereist

Nee

Ja

Client IP-rapportage

Ja (vereist Cisco IOS® XE versie 16.6.1 of hoger)

Nee

Ondersteuning voor dynamische openbare IP-adressen

automatisch

Via Dynamic DNS

Paraplu Branch Pakket beschikbaar

Ja

Nee

Andere paraplu's beschikbaar

Professioneel, Inzichten, Platform

Professioneel, Inzichten, Platform

Onze DNS-servers kunnen worden gebruikt als de naamservers op uw ISR G2. Voorbeeld:

hostname(config)# ip name-server 208.67.222.222 208.67.220.220

hostname(config)# ip domain lookup

Opmerking: Als uw ISR G2 interne DNS moet oplossen, moet deze interne DNS-servers gebruiken. In dit scenario zijn de interne DNS-servers geconfigureerd om Umbrella te gebruiken als hun DNS-forwarders.

U kunt de DNS-servers ook gebruiken voor uw ISR G2 DHCP-server. Als gevolg hiervan worden de apparaten die adressering ontvangen van uw ISR G2 ook beschermd. Voorbeeld:

hostname(config)# ip dhcp pool <pool_number>

hostname(dhcp-config)# dns server 208.67.222.222 208.67.220.220

Verifiëren

Als u uw ISR G2 hebt geconfigureerd, raadpleegt u Wat zijn de Umbrella Test Destinations? om te controleren of Umbrella werkt.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.