Inhoud

Inleiding

Waarom heb ik een bericht in afwachting van verwijdering ontvangen in mijn Cisco Umbrella Dashboard?

Inleiding

In dit document wordt beschreven waarom het bericht Delete Pending wordt weergegeven in het Cisco Umbrella-dashboard.

Waarom heb ik een bericht in afwachting van verwijdering ontvangen in mijn Cisco Umbrella Dashboard?

Cisco Umbrella heeft een verbetering vrijgegeven van de manier waarop gebruikers bulkbewerkingen kunnen uitvoeren voor de pagina Roaming Computers op het dashboard.

In het verleden hadden gebruikers met duizenden roamingcomputers problemen met time-outs of onvolledige bewerkingen voor taken zoals het verwijderen of toevoegen van tags. Paraplu toegevoegd in enige stabiliteit en redundantie om de integriteit van de gegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd terwijl deze grotere bewerkingen op de achtergrond worden uitgevoerd, kunt u een bericht ontvangen dat aangeeft dat de pagina Zwervende computers van het dashboard "alleen-lezen" is en dat de verwijdering "in behandeling" is.

Dit is zoals verwacht terwijl de operatie voltooid is. De rest van het dashboard is beschikbaar terwijl dit plaatsvindt, zodat u kunt controleren welke beveiligingsactiviteit uw gebruikers hebben gegenereerd.