Inhoud

Inleiding

Overzicht

Inleiding

Dit document beschrijft wijzigingen in de Umbrella Edge-datacenters in Zuid-Afrika.

Overzicht

Vanaf 2 december 2021 zijn deze wijzigingen van de Umbrella Edge-gegevens van kracht:

- Kaapstad, Zuid-Afrika is een gloednieuwe locatie voor Umbrella. Klanten kunnen er nu verbinding mee maken voor volledige SIG-services, waaronder DNS, Secure Web Gateway en Cloud Delivered Firewall.

- Johannesburg, Zuid-Afrika is nu ingeschakeld voor volledige SIG-diensten, waaronder cloud geleverd firewall (het was voorheen DNS, en beveiligde web gateway alleen).

Voor IPsec-tunnelverbindingen is een nieuwe regio gecreëerd: AF-1. Kaapstad en Johannesburg zijn de twee leden van deze regio. Verbindingen met een van deze datacenters worden automatisch doorgestuurd naar de andere in geval van onderhoud of uitval.

Beide datacenters bevinden zich in carrier neutrale Teraco co-locatie faciliteiten met peering in NAPAfrica Internet Exchange.

De upgrades naar deze edge-datacenters breiden ons snel groeiende wereldwijde netwerk uit. Dankzij onze innovatieve wereldwijde cloudarchitectuur en anycast-routering maken de meeste klanten in deze regio's automatisch verbinding met de bijgewerkte datacenters.

Hoewel we streven naar een hoge uptime voor al onze datacenters, routeert onze augmented routing-oplossing naadloos en automatisch verkeer naar het dichtstbijzijnde datacenter als om welke reden dan ook een datacenter niet beschikbaar is, zelfs voor IPsec-tunnels.