Inhoud

Inleiding

Waarom word ik nog steeds gevraagd om in te loggen als SAML is ingeschakeld?

Inleiding

In dit document wordt beschreven waarom u kunt worden gevraagd om in te loggen, zelfs als SAML is ingeschakeld.

Waarom word ik nog steeds gevraagd om in te loggen als SAML is ingeschakeld?

Wanneer de SAML-verificatie plaatsvindt, wordt een sessiecookie opgeslagen in de browser.

Ga naar de URL https://gateway.id.swg.umbrella.com/auth/cookie.do om te zien of cookies zijn ingeschakeld in uw browser. De sessiecookie die aan dit domein is gekoppeld, wordt vervolgens weergegeven. Zo niet, dan staan de browserinstellingen geen cookies toe. Schakel cookies in uw browser in.

Raadpleeg voor instructies de ondersteuningswebsite voor uw browser:

- Google Chrome: cookies in- of uitschakelen

- Mozilla Firefox: Websites zeggen dat cookies zijn geblokkeerd - Deblokkeer ze

- Microsoft Edge: cookies inschakelen