Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht

Google Setup Guides

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Secure Web Gateway (SWG) en Google File Stream gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Secure Web Gateway (SWG).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Google File Stream biedt beveiligde toegang tot Google Drive. Deze software werkt standaard niet met proxies die SSL-decodering uitvoeren als een beveiligingsmaatregel tegen onderschepping. Als u Google File Stream met SWG wilt gebruiken terwijl SSL-decodering is ingeschakeld, moeten deze stappen worden uitgevoerd.

Google Setup Guides

Om Google File Stream aan te passen om te functioneren met de proxy-services van Cisco Umbrella, zijn registerbewerkingen vereist. Raadpleeg dit Google-artikel voor meer informatie: Firewall en proxy-instellingen voor Drive en Sites. De expliciete wijziging die nodig is, is het wijzigen van het Google root pem-bestand en het toevoegen van uw Umbrella CA (root CA of gebruiker CA) aan het bestand.

U kunt vervolgens uw registersleutel naar dit nieuwe bestand verwijzen met de stappen uit dit Google-artikel: Advanced Drive voor desktopconfiguratie.

Na voltooiing moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen toe te passen.