Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Oorzaak

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een probleem met de Umbrella SAML-configuratie kunt oplossen met de fout "Uw SAML-configuratie moet worden geverifieerd."

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Tijdens de installatie voor SAML/SSO voor aanmelding bij het Umbrella-dashboard, ziet u dat uw configuratie vastzit in "In behandeling" en niet kan worden hersteld naar standaard. De fout "Uw SAML-configuratie moet worden geverifieerd" wordt ook weergegeven. Als u Annuleren selecteert, wordt de configuratie ook niet teruggezet naar de oorspronkelijke status.

Screen_Shot_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

Oplossing

Als u opnieuw wilt beginnen met de configuratie:

1. Ga naar de SAML-wizard.

2. Selecteer Vorige om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm (waar u uw SAML-provider selecteert).

3. Ga van daaruit verder met het configuratieproces.

Als u ongeldige of onjuiste metagegevens voor uw provider hebt geüpload, kunt u deze ook vervangen in de stap Verifiëren.

Nadat u de stap hebt doorlopen waarbij u de metagegevens verifieert, krijgt u nog een kans om uw configuratie te bevestigen voordat de aanmelding wordt verplaatst van gebruiker / wachtwoord naar uw SAML SSO-provider.

Cisco Umbrella werkt aan het verbeteren van deze ervaring in een aankomende versie van Umbrella.

Oorzaak

Dit is slechts een waarschuwingsvoorwaarde en u kunt nog steeds uw verificatie instellen.