Inhoud

Inleiding

Overzicht

verklaring

Inleiding

In dit document wordt beschreven welke Cisco Umbrella-sites altijd zijn toegestaan via de Cloud Delivered Firewall Tunnel.

Overzicht

Het doel van dit artikel is om een lijst met domeinen en IP-adressen te bieden die altijd zijn toegestaan in de tunnel en vervangt alle door de gebruiker gedefinieerde firewallregels in de sectie Firewallbeleid van het Umbrella Dashboard

verklaring

Houd er bij het configureren van firewallregels in het gedeelte Firewallbeleid van het Umbrella Dashboard rekening mee dat deze sites altijd zijn toegestaan via de Cloud Delivered Firewall:

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella Anycast IP's: 208.67.222.222, 208.67.220.220, 208.67.222.220 en 208.67.220.222

- OpenDNS FamilyShield IP's: 208.67.222.123 en 208.67.220.123