Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft een gepland onderhoudsvenster dat van invloed was op roamingklanten op 2024-01-13.

Overzicht

Er is een geplande onderhoudsactiviteit uitgevoerd om de prestaties en betrouwbaarheid van de database te verbeteren. Tijdens deze periode van 1 uur werden bepaalde diensten met betrekking tot roamingklanten tijdelijk beïnvloed.

onderhoudsschema

- Datum: 2024-01-13

- Begintijd:06:30 UTC

- Eindtijd: 07:30 UTC

- Duur: 1 uur

- Betrokken onderdeel: roamingclients

Betrokken services

Tijdens de onderhoudsfase werden deze diensten beïnvloed:

- Nieuwe roamingclientregistraties:

Nieuwe registraties waren niet beschikbaar.

- Configuratiewijzigingen:

Configuratiewijzigingen die vóór de onderhoudssynchronisatie met roamingclients zijn aangebracht. Nieuwe wijzigingen die tijdens het onderhoud zijn aangebracht, zijn van kracht geworden nadat het venster is afgelopen.

- Dashboardwijzigingen:

Bewerkingen zoals Secure Web Gateway (SWG) overschrijven instellingen en bulkbewerkingen voor SWG overschrijven en roamingclientverwijdering waren niet toegankelijk.

- Admin-weergave:

U kunt eerder geconfigureerde waarden voor zwervende computers (zoals identiteitsnamen) bekijken, maar u kunt geen wijzigingen aanbrengen.

- Informatie over roamende client:

Informatie zoals laatste synchronisatie, identiteitsnamen, hostnaam en status geeft mogelijk niet de laatste updates weer.

Aanbevelingen

Plan nieuwe implementaties en wijzigingen van roamingclients buiten het onderhoudsvenster om onderbrekingen te voorkomen.

Meer informatie vinden

Raadpleeg voor meer informatie uw ondersteuningscontactpersoon of officiële Umbrella-documentatie.