Inhoud

Inleiding

Wat zijn de bekende softwareconflicten voor Cisco Security Connector?

Inleiding

Dit document beschrijft de bekende softwareconflicten voor Cisco Security Connector (CSC).

Wat zijn de bekende softwareconflicten voor Cisco Security Connector?

Het is bekend dat de Cisco Security Connector (CSC) niet correct functioneert in de aanwezigheid van bepaalde software en bepaalde scenario's.

Onder deze voorwaarden kan de CSC Beveiligd rapporteren, maar het webverkeer is niet van toepassing op het beleid:

- VPN's: volgens het ontwerp van Apple kan de CSC geen DNS-pakketten ontvangen voor verkeer dat is gebonden aan een VPN. Dit is verwacht gedrag.

- Mobiele hotspot: Klanten die zijn verbonden met een iPhone met een hotspot vallen niet onder de CSC. De telefoon die de hotspot beheert, kan dekking blijven hebben.

- Wandera "Gateway": Apple herkent de Wandera-proxy als een VPN-achtige gateway. Daarom kan elk verkeer dat via Wandera wordt verzonden geen CSC-dekking ontvangen. CSC kan veel DNS-verzoeken naar *.proxy.wandera.com zien als een teken dat Wandera actief is.