Inhoud

Inleiding

Werkt Umbrella met DNSBLS en URIBLS?

Inleiding

In dit document wordt beschreven of Cisco Umbrella werkt met DNSBLS en URIBLS.

Werkt Umbrella met DNSBLS en URIBLS?

Umbrella kan niet garanderen dat de diensten van DNSBL/URIBL correct kunnen reageren op verzoeken die afkomstig zijn van de servers van Umbrella. In veel gevallen willen lijstaanbieders alleen omgaan met weinig volumegebruik. Vanuit hun perspectief worden alle verzoeken van Umbrella-gebruikers gezien als afkomstig van dezelfde bron die leidt tot verkeer dat ver boven de drempelwaarden voor lijstaanbieders ligt.

Spamhaus en URIBL verwijzen hier specifiek naar op hun respectieve FAQ-pagina's:

"Controleer welke DNS-resolvers u gebruikt: Als u een gratis "open DNS-resolver" -service gebruikt, zoals de Google Public DNS of grote cloud / uitbestede openbare DNS-servers, zoals Level3's of Verizon's, om uw DNSBL-verzoeken op te lossen, ontvangt u in de meeste gevallen een "niet vermeld" (NXDOMAIN) antwoord van de openbare DNSBL-servers van Spamhaus. We raden aan om uw eigen DNS-servers te gebruiken bij het uitvoeren van DNSBL-query's naar Spamhaus." — Spamhaus

"URIBL biedt openbare opzoekingen via DNS voor laag volumegebruik. Als u een grote hoeveelheid e-mail controleert of als u een gedeeld DNS-platform gebruikt voor de oplossing, ontvangt u mogelijk een antwoord waarin staat dat de vraag is geweigerd. Dat gezegd hebbende, worden openbare DNS-providers zoals OpenDNS of Google Public DNS beïnvloed door het grote aantal zoekopdrachten dat ze genereren, net als veel andere internetserviceproviders (ISP's) die caching-naamservers gebruiken voor hun klantenbestand. "— URBL

Met betrekking tot de algehele interoperabiliteit werkt Umbrella met alle DNSBL's en deze URIBL's:

- dnsbl.org

- rfc-ignorant.org

- rhsbl.ahbl.org

- rhsbl.sorbs.net

- surbl.org

- ubl.dnsbl.borderware.com

- uribl.com

- uribl.org