Inhoud

Inleiding

Hoe configureer ik het Cisco Umbrella Dashboard om automatisch te vernieuwen zonder Timing Out?

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het Cisco Umbrella-dashboard configureert om automatisch te worden vernieuwd zonder time-out.

Hoe configureer ik het Cisco Umbrella Dashboard om automatisch te vernieuwen zonder Timing Out?

Sommige gebruikers hebben de mogelijkheid gevraagd om Umbrella geen time-out te hebben en automatisch te vernieuwen, vooral op dashboards die kunnen worden ingesteld in een kamer waar iedereen naar kan kijken.

Omdat de rapportage van Umbrella bijna realtime is, kan Umbrella niet eenvoudig een functie voor automatisch vernieuwen implementeren, omdat belangrijke informatie hierdoor gewoon verdwijnt zodra gebruikers de kans hebben gehad om zich erop te concentreren.

Voor sommige gebruikers of op sommige dashboards, zoals op de muur van een operatiecentrum, kan een autorefresh echter noodzakelijk zijn.

Er zijn twee methoden om dit te doen:

1. Maak een unieke gebruiker met alleen rapportage voor het dashboard die u voor dit soort rapporten kunt gebruiken.

2. Installeer een macro-genererend programma of een plug-in voor automatisch vernieuwen en stel deze in om te vernieuwen wat u maar wilt. Een belangrijk ding om op te merken is dat de rapporten parameters in de URL's hebben gecodeerd en dat de meeste (zo niet alle) rapporten een glijdende tijdschaal hebben ("Laatste 24 uur") waarmee u elke X-minuten eenvoudig kunt vernieuwen.

Als u af en toe wilt vernieuwen, maar de aanvraag vervalt vanwege de automatische vergrendelingsfuncties van het dashboard, neem dan contact op met Umbrella Support.

Opmerking: Een browser plugin zoals deze wordt NIET ondersteund door Umbrella Support. Umbrella moedigt u aan om de juiste tool voor uw omgeving te vinden om de basisfunctionaliteit van de knop "Vernieuwen" te repliceren door middel van automatisering.