Inhoud

Inleiding

Configuratieopties

Belangrijke overwegingen:

Er zijn enkele bekende beperkingen voor deze implementatiemodus:

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de Active Directory Connector (ADC) configureert met Event Log Collector en Domains.

Configuratieopties

Er zijn twee instelmogelijkheden beschikbaar voor het gebruik van de Active Directory:

1. Domeincontrollers registreren: hierbij wordt gebruikgemaakt van Virtual Appliances (VA) en de AD-connector, waarbij de AD-connector rechtstreeks communiceert met alle geregistreerde domeincontrollers (DC's).

2. Gebeurtenislogboekverzamelaar: deze installatie omvat het domein, de VA en de AD-connector. In dit scenario verzendt Windows Event Log Forwarding informatie van de DC's naar een centrale verzamelserver voor gebeurtenislogboeken. De AD-connector communiceert dan alleen met deze centrale server, niet met de DC's

22062473499540

22062473502228

22062518240276

Let op: Domeincontrollers registreren en domeinen toevoegen zijn verschillende processen.

22062518241684

1. Om de configuratie te starten in het Umbrella-dashboard, navigeert u naar Implementaties > Configuratie > Sites en Active Directory en klikt u op Toevoegen. Selecteer Windows Event Log Collector en klik op Volgende.

22062473507220

2. Klanten kunnen de eigenschappen van het logbestand controleren (in Windows Event Viewer) om de naam van het logbestand te achterhalen. Houd er rekening mee dat de naam van het logbestand moet worden ingevoerd zonder de extensie .evtx of de volledige padgegevens.

22062518244756

Belangrijke overwegingen:

Om de Connector correct te laten functioneren, is het noodzakelijk om door te gaan met de normale implementatiestappen:

1. Registreer een 'Domein' op de pagina 'Sites en Active Directory' met het oog op gebruikersprovisioning. Dit is nodig omdat er geen geregistreerde DC is om gebruikers/groepen van te synchroniseren.

2. Implementeer 'Virtuele apparaten'.

Er zijn enkele bekende beperkingen voor deze implementatiemodus:

- De connector kan in een foutstatus worden weergegeven, zelfs als deze goed werkt.

Om de AD-connector efficiënt te laten werken, zijn bepaalde machtigingen vereist. U kunt deze machtigingen hier bekijken: Vereiste machtigingen voor de OpenDNS_Connector-gebruiker.