Inhoud

Inleiding

Overzicht van automatische updates

Automatisch bijwerken

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe automatische updates functioneren voor de Umbrella-roamingclient en worden opties beschreven voor het beheren van de planning van updates.

Overzicht van automatische updates

De Umbrella Roaming Client werkt automatisch bij naar de nieuwste beschikbare versie door nieuwe releases van Umbrella te downloaden wanneer deze beschikbaar komen.

- Umbrella gebruikt geen vaste releasecycli; updates worden vrijgegeven als dat nodig is voor nieuwe functies, bugfixes en gedragsveranderingen.

- U kunt zich abonneren op het meldingsforum voor vrijgave om e-mailupdates over nieuwe releases te ontvangen.

- U kunt niet voorkomen dat uw organisatie de laatste updates van Umbrella Roaming Client ontvangt.

- Om controle te krijgen over updatebeheer en -planning, kunt u upgraden naar Secure Client, dat deze mogelijkheden biedt.

Automatisch bijwerken

1. De Umbrella roaming client controleert de Umbrella API via HTTPS voor updates om de 1-2 uur.

2. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, downloadt de client deze naar een tijdelijke map:

- Windows:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. Nadat een nieuwe versie is gedetecteerd, selecteert de client een willekeurige tijd tussen 5 en 20 minuten om met de installatie te beginnen. Deze gerandomiseerde vertraging, bekend als "jitter", voorkomt dat een groot aantal clients tegelijkertijd updates downloadt, waardoor het risico op netwerkverzadiging voor zowel Umbrella-infrastructuur als klantnetwerken met beperkte bandbreedte wordt verminderd.