Inhoud

Inleiding

Overzicht

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe rapportage voor door de cloud geleverd firewallbeleid in netwerktunnels kan worden ingeschakeld.

Overzicht

Rapportage voor Umbrella Cloud-Delivered Firewall is standaard niet ingeschakeld. U moet de functie in elke netwerktunnel handmatig inschakelen om rapporten te ontvangen voor het beleid voor door de cloud geleverde firewalls.

Oplossing

Rapportage op het dashboard inschakelen:

1. Navigeer naar Beleid > Firewall.

2. Selecteer de netwerktunnel om rapportage in te schakelen.

3. Klik op de drie stippen aan de rechterkant van de geselecteerde tunnel.

4. Schakel de switch voor logboekregistratie in om rapportage in te schakelen.

360055369031

5. Schakel de switch voor logboekregistratie in om Logboekregistratie in te schakelen.

360055232232