Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Veilige webgateway uitschakelen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de installatie van de module AnyConnect Secure Web Gateway (SWG) kunt voorkomen.

Achtergrondinformatie

Cisco kondigde het einde van de levensduur van Cisco AnyConnect in 2023. Cisco kondigde het einde van de levensduur voor Umbrella Roaming Client op 2 april 2024, en de laatste datum van de ondersteuning is 2 april 2025. Veel Cisco Umbrella-klanten profiteren al van de migratie naar Cisco Secure Client en u wordt aangemoedigd om zo snel mogelijk te migreren om een betere roamingervaring te krijgen. Lees meer in dit Knowledge Base-artikel: Hoe installeer ik Cisco Secure Client met de overkoepelende module?

De Secure Web Gateway-module (SWG) wordt samen met de module Zwervende beveiliging geïnstalleerd (u kunt de modules niet scheiden) in AnyConnect versie 4.8 MR1+. De SWG-module wordt ingeschakeld bij installatie als uw Cisco Umbrella-licentie toegang tot Secure Internet Gateway (SIG) bevat.

Veilige webgateway uitschakelen

Klanten die niet willen dat de SWG-module is ingeschakeld (standaardactie), kunnen de functie op hun Cisco Umbrella-dashboard uitschakelen onder Implementaties > Zwervende computers > Clientinstellingen:

26452882497812