Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Zoek de huidige gebruiker op de computer

De corresponderende gebruiker zoeken op de connector

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de gebruikerstoewijzing kunt vinden om te controleren of een gebruikersnaam overeenkomt met de juiste AD-gebruiker.

Achtergrondinformatie

Wanneer het ADSync-proces plaatsvindt op de connector, exporteert het alle vereiste Active Directory-gegevens naar bestanden op de schijf en zijn ze meestal leesbaar voor mensen (tekst).

Zoek de huidige gebruiker op de computer

1. Open op de gebruikerscomputer een opdrachtprompt en voer het volgende uit:

- Voor Windows: nslookup -type=txt debug.opendns.com.

- Voor Linux/Mac: dig txt debug.opendns.com.

2. De output is vergelijkbaar met:

nslookup -type=txt debug.opendns.com.

Server: 192.168.1.10

Address: 192.168.1.10#53

Non-authoritative answer:

debug.opendns.com text = "server your-opendns-va"

debug.opendns.com text = "appliance id 007a2c2d"

debug.opendns.com text = "host id a9b331e8f177c757b151c900df98d861"

debug.opendns.com text = "user id 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab"

De corresponderende gebruiker zoeken op de connector

1. Het veld gebruikersnaam is de informatie die we zoeken, let op die id, in dit geval: 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab

2. Log nu in op de server waarop de connectorcomponent wordt uitgevoerd

3. Ga naar C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\ADSync

4. Open het bestand UserStruct.ldif

5. Zoeken naar de tekenreeks die is overgenomen van de opdracht nslookup: 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab

6. Zoek het Hash-bestand dat aan de gebruiker is gekoppeld, in dit geval John Doe en de uitvoer lijkt op:

dn: CN=John Doe,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

changetype: add

memberOf: CN=Test-Group,OU=Groups,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

memberOf: CN=Staff,OU=Groups,OU=Users,OU=Corp,DC=Example,DC=com

Hash: 4907f8d4a18f122bf8f8b2709dae99ab