Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht

MFA in- en uitschakelen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe MFA kan worden ingeschakeld voor beheerders van MSSP, UPC en STC.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Cisco Umbrella Console-aanmeldingen voor beheerders van Managed Security Service Provider (MSSP) en/of Umbrella Partner Console (UPC) en/of Secure Trials Console (STC) vereisen het gebruik van Cisco OneID voor eenmalige aanmelding. Dit is vooraf geconfigureerd wanneer de Umbrella-console wordt gemaakt.

MFA in- en uitschakelen

Om Multi-Factor Authentication (MFA), ook bekend als 2-Factor Authentication, in te schakelen, moet u de instellingen op het Cisco OneID-portaal inschakelen.

1. Log in op uw CCOID-account op Cisco.com

2. Klik op uw profiel en navigeer naar Profiel beheren > Beveiliging tabblad.

3. Schakel de MFA-schakelaar in en voltooi de installatie-instructies.

6169738007700

4. Log na voltooiing uit bij het Cisco Umbrella-dashboard en probeer opnieuw in te loggen om te controleren of Cisco OneID om een MFA-code vraagt.

Als u de voorziening wilt uitschakelen, voert u dezelfde stappen uit, maar schakelt u de instelling weer in op Uit.

Voor meer informatie over het proces, raadpleegt u de accountdocumentatie van Cisco.com.