Inhoud

Inleiding

Overzicht

Inleiding

In dit document worden oudere API's van Umbrella en Cisco-integraties beschreven.

Overzicht

Na hun End Of Life blijven de Umbrella Legacy API's alleen ondersteund voor Cisco-integraties die nog niet naar de Umbrella API zijn gemigreerd.

Hier is een lijst van hardware-integraties die nog steeds worden ondersteund:

integratie

Umbrella DNS

Umbrella SIG Tunnels

Cisco Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst Wireless

·

Cisco Catalyst-Switches

·

· (met Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Meraki Umbrella SD-WAN-connector (Meraki MX)

·

·

Cisco+ Secure Connect

·

·

Cisco DNA Center/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

Cisco FTD

·

Cisco ISR

·

Afgezien van deze hardware-integraties blijven de Umbrella Legacy API's ondersteund voor de integraties met deze platforms:

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij uw Cisco-integraties met Umbrella, neemt u contact op met Umbrella Support via umbrella-support@cisco.com.