Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Problemen met aangepaste blokpagina's oplossen

Gemeenschappelijke scenario's

Geen HTTPS-inspectie ingeschakeld op pagina met webbeleidsblok

Aangepaste blokpagina niet gekoppeld aan het juiste beleid

Org ID = 0 en Oorsprong ID = 30829397 in Diagnostische informatie

Problemen met bypass-code of -gebruiker oplossen

Gemeenschappelijke scenario's

Foutbericht: "De ingevoerde bypass-code is niet gevonden"

Blokkeren pagina toont geen administratieve bypass sectie voor sommige bestemmingen

Foutbericht: "De inloggegevens die u hebt ingevoerd, zijn ongeldig"

Foutbericht: "De ingevoerde bypasscode is verlopen"

Pagina wordt niet correct geladen wanneer ik de bypasscode/gebruiker gebruik

Voorbehouden voor het omzeilen van pagina's blokkeren

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u problemen met Cisco Umbrella kunt oplossen met bypass- of gebruikerscodes op aangepaste blokpagina's.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Umbrella.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Problemen met aangepaste blokpagina's oplossen

Er zijn verschillende redenen waarom een aangepaste blokpagina niet werkt. Enkele van de meest voorkomende redenen worden in dit artikel besproken.

Gemeenschappelijke scenario's

Geen HTTPS-inspectie ingeschakeld op pagina met webbeleidsblok

Om de functionaliteit van een webbeleidsblok te garanderen, moet HTTPS-inspectie zijn ingeschakeld in de regelset.

Aangepaste blokpagina niet gekoppeld aan het juiste beleid

Nadat u uw aangepaste blokpagina hebt gemaakt, moet u ervoor zorgen dat deze is gekoppeld aan het juiste beleid:

1. Breid uw beleid uit.

2. Selecteer Bewerken onder Paraplu Default Block Page Applied (Standaardblokpagina voor overkoepelende instellingen).

21385636885652

3. Selecteer Een aangepaste weergave gebruiken en selecteer de aangepaste blokpagina in het vervolgkeuzemenu:

21385636888340

Org ID = 0 en Oorsprong ID = 30829397 in Diagnostische informatie

21386106915476

Dit probleem treedt vaak op als gevolg van upstream blokkering van de Umbrella Block Page IP's "146.112.0.0/16" of, DoH is ingeschakeld op browserinstellingen. Als u Meraki MX gebruikt en inhoudsfiltering is ingeschakeld, kunt u overwegen om inhoudsfiltering in uw Meraki-dashboard uit te schakelen en IP's "146.112.0.0/16" van de Umbrella-blokpagina op te nemen,"155.190.0.0/16","umbrella.com" en "opendns.com" in uw lijst met toegestane/uitsluitingen vergelijkbaar met deze screenshot:

21417585172628

Problemen met bypass-code of -gebruiker oplossen

Er zijn verschillende redenen waarom een bypass-code of -gebruiker niet goed werkt of dat u verschillende foutmeldingen ontvangt.

Gemeenschappelijke scenario's

Foutbericht: "De ingevoerde bypass-code is niet gevonden"

Net als bij het uiterlijk van een blokpagina is het essentieel om ervoor te zorgen dat bypass-codes / gebruikers die zijn gemaakt op de juiste manier worden gekoppeld aan het bijbehorende beleid. Als een bypass-code of -gebruiker is gekoppeld aan een ander beleid, kan dit leiden tot deze foutmelding als u probeert de bypass-code of -gebruiker te gebruiken. Lees meer in de overkoepelende documentatie:

- Een bypasscode voor blokpagina's maken

- Blokpagina-omleiding inschakelen in een beleid

Blokkeren pagina toont geen administratieve bypass sectie voor sommige bestemmingen

Als de blokkeringspagina niet het gedeelte Administratieve bypass voor specifieke bestemmingen weergeeft, kan deze worden geblokkeerd door de instellingen van het toepassingsblok. De Bypass-code/gebruiker werkt alleen voor de bloktypen Content Category en Block Destination List. Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u overwegen de toepassing te verwijderen en de categorie domein/inhoud aan dit beleid toe te voegen.

Foutbericht: "De inloggegevens die u hebt ingevoerd, zijn ongeldig"

Als Dashboard SSO is ingeschakeld, wordt verwacht dat het gedrag deze fout ontvangt terwijl het is ingelogd als een bypass-gebruiker. Blokpagina-bypass (BPB) - Gebruikers omzeilen niet langer blokkeringspagina's of authenticeren in welke hoedanigheid dan ook naar Paraplu. Een BPB-gebruiker is een gebruiker net als elke andere in Umbrella, maar vanwege de manier waarop authenticatie wordt afgehandeld door SSO, kan het niet worden gebruikt om blokpagina's te omzeilen. In plaats daarvan moet u BPB-codes gebruiken.

Foutbericht: "De ingevoerde bypasscode is verlopen"

U krijgt deze foutmelding om de volgende redenen:

- De bypasscode is verlopen als de vervaldatum al is verstreken.

- De fout kan optreden als de vervaldatum van de bypasscode is ingesteld op een datum na 03:14:07 UTC op dinsdag 19 januari 2038.

Pagina wordt niet correct geladen wanneer ik de bypasscode/gebruiker gebruik

Wanneer de gebruiker toegang krijgt tot een geblokkeerd domein en de code invoert om het domein te deblokkeren, wordt een cookie gemaakt op het gebruikersapparaat met dat domein.

Als de gebruiker bijvoorbeeld YouTube omzeilt, wordt een cookie gemaakt voor "youtube.com" en alleen dit domein. In dit geval vraagt de YouTube-service informatie van verschillende domeinen zoals "youtube-nocookie.com", "ytimg.l.google.com" en "googlesyndication.com", wat niet is toegestaan voor dit gebruikersbeleid. Dit zorgt ervoor dat YouTube niet correct wordt geladen.

Oplossing: Als u nog steeds de bypass-code / gebruiker wilt gebruiken, kunt u alle domeinen toevoegen waarop de pagina vertrouwt om deze informatie op te halen in de lijst met machtigingen. U kunt de meest gebruikte service in dit artikel vinden: Vereiste domeinen toevoegen om de lijst toe te staan voor Blokpagina-bypass en modus Alleen toestaan

Voorbehouden voor het omzeilen van pagina's blokkeren

- Als de geblokkeerde inhoud iets is dat is ingesloten in de pagina (zoals Afbeelding, Stylesheet, Script), kan de gebruiker de BPB-pagina niet zien om de code in te voeren (hoewel Umbrella probeert deze weer te geven).

- BPB-codes kunnen worden geconfigureerd om alleen bepaalde categorieën of bestemmingen te deblokkeren. Dit kan leiden tot problemen waarbij een deel van de pagina wordt gedeblokkeerd, maar ingesloten inhoud niet. Probeer bij twijfel te testen met een code "alles omzeilen".

- BPB wordt sterk beïnvloed door het Content Security Policy op websites die Umbrella's cookies kunnen blokkeren en daarom voorkomen dat BPB werkt voor embedded content. Je moet een aantal van deze ingebedde domeinen op een witte lijst zetten om het te laten werken. Zie Vereiste domeinen toevoegen om de lijst toe te staan voor de modi Blokpagina omzeilen en Alleen toestaan.

- BPB-bypass-gebeurtenissen worden momenteel niet geregistreerd in overkoepelende rapporten.