Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Volgende stappen

AD-connector voor Cisco Umbrella verifiëren/upgraden/installeren

Richtlijnen voor verificatie/upgrade/installatie van AD-connector voor Cisco Secure Access

Inleiding

In dit document worden wijzigingen beschreven in Domeincontroller en registratie- en synchronisatiemechanisme voor AD Connector in 1.13.8 van de AD Connector-software.

Achtergrondinformatie

Cisco kondigt de beschikbaarheid aan van Cisco AD Connector versie 1.13.8, die verbeteringen bevat om compatibiliteit met updates voor Cisco Umbrella en Cisco Secure Access te garanderen. De release bevat wijzigingen in de registratie- en synchronisatiemechanismen Domain Controller (DC) en AD Connector (ADC).

Na 20 mei 2024 kunnen AD Connector-installaties die niet zijn geüpgraded naar versie 1.13.8 niet langer updates van nieuwe gebruikers- en groepsinformatie verzenden naar Cisco Umbrella of Cisco Secure Access. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw installatie up-to-date is om onderbrekingen te voorkomen. Apparaten die op dit moment nog niet op v1.13.8 staan, moeten handmatig worden bijgewerkt.

Vanaf 22 februari 2024 is het verplicht voor alle AD-connectorinstallaties met oudere versies om te upgraden naar ten minste versie 1.13.8. Alle gezonde installaties van de AD-connector worden automatisch bijgewerkt naar 1.13.8.

Als u van plan bent een nieuwe AD Connector te registreren, moet u versie 1.13.8 gebruiken. U kunt deze nieuwste versie van ADC samen met het nieuwste Windows Configuration-script met versie 1.1.24 voor Domeincontroller rechtstreeks vanuit het dashboard downloaden. Voordat u begint met het installeren van de AD Connector, moet u ervoor zorgen dat u versie 1.13.8 van het dashboard hebt gedownload.

Volgende stappen

AD-connector voor Cisco Umbrella verifiëren/upgraden/installeren

De versie en de status van de AD Connector controleren:

1. Navigeer onder Umbrella Dashboard naar Implementaties > Configuratie > Sites en Active Directory. Selecteer voor alle AD Connector en controleer of de status groen is en of versie 1.13.8 is.

2. Als de status van de AD-connector niet gezond is, gebruikt u de stappen in deze koppeling om de AD-connector naar een gezonde status te krijgen zodat de automatische upgrade kan worden voltooid: Paraplu-fouten oplossen voor Active Directory en virtuele apparaten.

Opmerking: na 20 mei 2024 zijn de automatische upgrades voor AD-connectors met versies eerder dan 1.13.8 niet langer operationeel. Als om een of andere reden de automatische upgrade mislukt, moet u de nieuwste versie van de AD-connector handmatig downloaden en installeren en configureren zoals gespecificeerd in deze link: https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install.

Richtlijnen voor verificatie/upgrade/installatie van AD-connector voor Cisco Secure Access

De versie en de status van de AD Connector controleren:

1. Navigeer onder Secure Access Dashboard naar Verbinden > Gebruikers en groepen > Configuratiebeheer > Provisioning > Active Directory.

2. Als de status van de AD-connector niet gezond is, gebruikt u de stappen in deze link om de AD-connector naar de gezonde status te krijgen zodat de automatische upgrade kan worden voltooid: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access.

Opmerking: na 20 mei 2024 zijn de automatische upgrades voor AD-connectors met versies eerder dan 1.13.8 niet langer operationeel. Als om een of andere reden de automatische upgrade mislukt, moet u de nieuwste versie van de AD-connector handmatig downloaden en installeren en configureren zoals hier gespecificeerd: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access.