Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht

verwachtingen

Procedures

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u latentie kunt oplossen met Cisco Secure Client (CSC) Secure Web Gateway (SWG).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Secure Client (CSC) Secure Web Gateway (SWG).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

Het doel van dit artikel is om te definiëren wat de verwachting van doorvoer is bij het gebruik van Cisco Secure Client (CSC) (voorheen AnyConnect) Secure Web Gateway (SWG).

verwachtingen

In de meeste gevallen is er geen merkbare latentie bij het gebruik van Cisco Umbrella SWG en de peering-relaties van Umbrella compenseren en versnellen vaak de webervaring. Als de SWG-webervaring niet acceptabel is, neemt u contact op met Cisco Umbrella Support om specifieke problemen te onderzoeken en op te lossen. Omdat veel factoren de ervaring kunnen beïnvloeden, is het doel van Umbrella bij het oplossen van problemen met een verbinding om elk deel van het pad te onderzoeken om te zien of het kan worden geoptimaliseerd.

Procedures

Neem contact op met Cisco Umbrella Support voor hulp. Paraplu kan vragen om aanvullende details, waaronder:

- Uitvoer van de SWG-diagnosetool

- Beleidsdebug