Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Overzicht

verklaring

Beide clients op één machine installeren

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de Umbrella Roaming-client kunt gebruiken met de Dynamic IP-updater-client.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Umbrella Roaming Client.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Overzicht

De Dynamic IP-updater-client kan uw IP-netwerkinformatie bijgewerkt houden in het Umbrella-dashboard, wat resulteert in het beschermen van uw netwerk.De Umbrella Roaming Client is een software die is geïnstalleerd op elk apparaat waarop Windows of Mac OSX wordt uitgevoerd om Umbrella-beveiliging en beleidsgebaseerde bescherming te krijgen, waar u ook gaat.

verklaring

Het ideale gebruik van de Dynamic IP-updater-client is om deze op een machine te installeren, bij voorkeur een desktop die 24/7 draait of dagelijks op het netwerk wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat wanneer uw IP-adres verandert, het ook uw dashboard bijwerkt, zodat uw netwerk kan worden beschermd en het gemaakte beleid nog steeds van toepassing kan zijn.

Aan de andere kant is het ideale gebruik van de Umbrella Roaming Client om deze te installeren op laptops die "zwerven" of het netwerk verlaten.Dit zorgt ervoor dat wanneer die laptops uw netwerk verlaten, ze nog steeds worden beschermd door het juiste Umbrella-beveiligingsbeleid.

Beide clients op één machine installeren

Op dit punt, je waarschijnlijk gedacht over wat er gebeurt als je alleen een enkele laptop en je nodig hebt om beide clients te installeren. Omdat beide klanten verschillende dingen doen, kunt u ze zeker op één machine installeren.

Het enige dat u in gedachten moet houden voor de Dynamic IP-updater-client, is dat wanneer u op een ander netwerk switch zonder de "updater" uit te schakelen, het netwerk op uw dashboard kan worden bijgewerkt naar het huidige netwerk waarop u zich bevindt. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, moet u de updater-client "uitschakelen". Om deze reden raadt Umbrella meestal niet aan om zowel de updater als de zwervende client op dezelfde computer te installeren als deze computer het netwerk vaak verlaat.