Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het probleem kunt oplossen: "Er is een specifieke fout opgetreden in het beveiligingspakket. Uitzondering op "HRESULT" in Umbrella.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Umbrella DNS Layer Security.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

U ziet de fout "Er is een specifieke fout opgetreden in het beveiligingspakket. Uitzondering op HRESULT: 0x80070721 (1), controleer de ondersteuningspagina's."

Oplossing

Als u deze fout ziet in de Active Directory (AD) Connector-logs of in het dashboard, betekent dit dat u een alleen-lezen domeincontroller hebt geregistreerd als een AD-server in het Dashboard onder Sites & Active Directory.

Tip: Momenteel worden alleen-lezen domeincontrollers niet ondersteund en kunnen problemen veroorzaken als ze in het Dashboard worden geregistreerd. Umbrella raadt aan de Read-Only Domain Controller uit het Dashboard te verwijderen en alle onderdelen die erop zijn geïnstalleerd te verwijderen.

Zolang er ten minste één domeincontroller met de connector is geïnstalleerd, kan het domein zonder problemen synchroniseren, zelfs als er een alleen-lezen domeincontroller in het domein aanwezig is.