Inhoud

Inleiding

WMI-connectiviteit testen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de WMI-connectiviteit voor de connectorservice handmatig kan worden getest met WBEMTest.

WMI-connectiviteit testen

De Connector Service maakt gebruik van WMI om verbinding te maken met uw DC's en gebeurtenissen te verzamelen. Als de machtigingen voor deze verbindingen niet zijn ingesteld, ziet u "Toegang geweigerd"-fouten in uw dashboard. Deze test moet worden uitgevoerd op de computer waarop de connector wordt uitgevoerd. Dit zijn de stappen voor het handmatig testen van WMI-connectiviteit:

1. Klik op Start > Uitvoeren > WebTest > OK. Dit scherm verschijnt:

24075613964308

2. Klik op Verbinden.

3. Kies een DC die het probleem ondervindt of die ondersteuning u heeft geïnstrueerd om de test uit te voeren bij. Dit moet een andere machine zijn dan die waarop u deze test uitvoert.

4. Typ het IP-adres waarmee u verbinding probeert te maken in dit formaat: \\192.168.10.1\root\cimv2. Gebruik de hostnaam niet.

Opmerking: Voer de WBEMTest uit op hetzelfde systeem als waarop de connector is geïnstalleerd en in deze stap maakt u verbinding met een externe gelijkstroom.

5. Gebruik onder aanmeldingsgegevens zowel de OpenDNS_Connector-gebruiker als het wachtwoord.

Screen_Shot_2017-02-14_at_3.59.44_PM.png

Opmerking: Als u deze test rechtstreeks op een gelijkstroom wilt uitvoeren, gebruikt u "root\cimv2" als naamruimte en lege velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

6. Klik op Verbinden.

24075613972756

Opmerking: Als u een fout in Access Denied ziet, controleert u de WMI- en DCOM-machtigingen. DCOM vereist een reboot als deze wordt gewijzigd. Zie ons artikel Toegang geweigerd hier.

7. Klik op Berichtgevingsquery.

8. Plak deze inhoud in het witte tekstvak:
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent' and TargetInstance.LogFile = 'Security' AND (TargetInstance.EventCode = 528 OR TargetInstance.EventCode = 540 OR TargetInstance.EventCode = 4624 OR TargetInstance.EventCode = 538 OR TargetInstance.EventCode = 4647 OR TargetInstance.EventCode = 4634 OR TargetInstance.EventCode = 4768 OR TargetInstance.EventCode = 4769)

9. Klik op Apply (Toepassen).

Opmerking: Als u een fout in Access Denied ziet, moet u ervoor zorgen dat de groep Lezers van het gebeurtenissenlogboek toegang heeft tot de gebeurtenissenlogboeken met ons Help-artikel hier.

10. Als alles goed werkt, ziet u objecten, zoals weergegeven in deze afbeelding. Anders mist u WMI-machtigingen of ondervindt u verbindingsproblemen met de externe server.

24075601961620