Inhoud

Inleiding

Overzicht

Oplossing

Inleiding

In dit document worden de IP-adressen van de Umbrella-blokpagina beschreven.

Overzicht

Wanneer een pagina wordt geblokkeerd door de Cisco Umbrella-service, geven onze DNS-resolvers een blokkeringspagina weer in plaats van de pagina met de geblokkeerde inhoud.  Deze pagina's worden weergegeven op Cisco Umbrella-servers.  Het IP-adres van Anycast en het bijbehorende bloktype voor deze servers worden in de onderstaande tabel beschreven.

Opmerking: We verwachten niet dat deze IP's in de nabije toekomst opnieuw veranderen, maar als ze wel veranderen, zou die update in dit artikel worden opgenomen.

Oplossing

Verzoeken die gebruikmaken van de functie "Blokkeer pagina omzeilen" kunnen elk van de IP-adressen gebruiken die op deze website worden vermeld: https://www.opendns.com:443/data-center-locations/

Naam

recordtype

Adres

Domeinlijst blokpagina

a

146.112.61.104

Domeinlijst blokpagina

aaaa

::ffff:146.112.61.104

Command and Control Callback Block Page

a

146.112.61.105

Command and Control Callback Block Page

aaaa

::ffff:146.112.61.105

Inhoudscategorie of pagina voor toepassingsblok

a

146.112.61.106

Inhoudscategorie of pagina voor toepassingsblok

aaaa

::ffff:146.112.61.106

Pagina met blokkering van malware

a

146.112.61.107

Pagina met blokkering van malware

aaaa

::ffff:146.112.61.107

Phishing-blokpagina

a

146.112.61.108

Phishing-blokpagina

aaaa

::ffff:146.112.61.108

Beveiligingsintegraties blokkeren pagina, nieuw bekeken domeinen, DNS-tunneling VPN, potentieel schadelijk en dynamisch DNS

a

146.112.61.110

Beveiligingsintegraties blokkeren pagina, nieuw bekeken domeinen, DNS-tunneling VPN, potentieel schadelijk en dynamisch DNS

aaaa

::ffff:146.112.61.110