Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Lijst met opdrachten

Identificeer de volgende synchronisatie

Registratie opnieuw proberen

Lokale gegevens van Chrome-opslag ophalen

Synchronisatiegegevens van Chrome-opslag ophalen

Alarmen controleren

Alle opslaggegevens wissen

Beheerde configuratie controleren

Directe proxy instellen

Bekijk de proxy details

DNS-cache wissen

Registratie opnieuw proberen tijdens foutopsporing

Synchronisatie opnieuw proberen tijdens foutopsporing

Synchronisatie opnieuw uitvoeren mislukt

De SWG-extensie lokaal in-/uitschakelen

Handmatig naar specifiek SWG-proxy-datacenter verwijzen

De extensie Secure Web Gateway (SWG) uitschakelen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Chromebook-opdrachten kunt gebruiken om problemen met UCC-SWG- of UCC2.0-extensies te identificeren en op te lossen.

Achtergrondinformatie

Deze opdrachten voor probleemoplossing van Chromebook kunnen worden gebruikt om problemen met de Umbrella Chromebook Client Secure Web Gateway (UCC-SWG) of UCC2.0-extensies te identificeren en op te lossen om de oorzaak van uitbreidingsgerelateerde problemen tijdens het probleemoplossingsproces te helpen beperken.

Lijst met opdrachten

Identificeer de volgende synchronisatie

chrome.storage.sync.get(console.log)

chrome.storage.local.get(t=>t.syncDataExeceptionList.filter(t1=>t1.match('googleapis.com')))

Registratie opnieuw proberen

Wis de registratiegegevens door deze opdracht uit te voeren en de extensie opnieuw te laden.

chrome.storage.sync.clear()

Lokale gegevens van Chrome-opslag ophalen

chrome.storage.local.get(console.log)

Synchronisatiegegevens van Chrome-opslag ophalen

chrome.storage.sync.get(console.log)

Alarmen controleren

chrome.alarms.getAll(console.log)

Alle opslaggegevens wissen

chrome.storage.sync.clear()

chrome.storage.local.clear()

Beheerde configuratie controleren

Met deze opdracht wordt de beheerde configuratie gecontroleerd die vanuit de Google Admin Console (GAC) wordt gepusht. Voer deze opdracht uit en corrigeer eventuele registratiegegevens van GAC indien nodig.

chrome.storage.managed.get(console.log)

Directe proxy instellen

chrome.proxy.settings.set(

{value: {mode: ‘direct’}, scope: ‘regular’}

)

Bekijk de proxy details

chrome.proxy.settings.get({}, (details)=>

console.log(details.value))

DNS-cache wissen

chrome://net-internals/#dns

Registratie opnieuw proberen tijdens foutopsporing

1. Een netwerkwijziging initiëren

2. De extensie opnieuw laden

Synchronisatie opnieuw proberen tijdens foutopsporing

1. Een netwerkwijziging initiëren

2. De extensie opnieuw laden

Synchronisatie opnieuw uitvoeren mislukt

Als de synchronisatie mislukt, probeert het drie keer opnieuw te synchroniseren. De chrome.storage.local gegevens zijn leeg en de chrome.storage.sync database bevat alleen registratiegegevens.

De SWG-extensie lokaal in-/uitschakelen

1. Ontwikkelaarsopties inschakelen op Google Admin Console (GAC)

2. In ChromebookConfig gepusht naar extensie ingesteld failClose als false.

3. In Chromebook ga je naar chrome://extensions. het bevat Secure Web Gateway (SWG) Umbrella Chromebook Client.

4. Achtergrondpagina openen.

5. Voer deze opdracht uit in Console:

6. chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);

7. Als de SWG-beveiliging is voltooid, is deze uitgeschakeld. Als u de beveiliging opnieuw wilt inschakelen, moet u de extensie vernieuwen of opnieuw laden vanuit de Chrome-browser.

Handmatig naar specifiek SWG-proxy-datacenter verwijzen

Deze opdracht is handig bij het oplossen van problemen om een probleem te isoleren of te beperken.

var config = {

mode: "fixed_servers",

rules: {

singleProxy: {

host: "146.112.67.8",

port:8888

},

bypassList: ["*.umbrella.com"]

}

}

De extensie Secure Web Gateway (SWG) uitschakelen

chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);