Inhoud

Inleiding

Functiestatus in AnyConnect 4.8.01090

Toelichting van de beschermingsstaten

Inleiding

In dit document wordt beschreven waarom de status Web Protection onbeschermd kan worden weergegeven in AnyConnect 4.8.01090.

Functiestatus in AnyConnect 4.8.01090

Met AnyConnect-clientversie 4.8.01090 kan de client de DNS-beveiligingsstatus als beveiligd melden en de webbeveiligingsstatus als onbeveiligd weergeven.

Toelichting van de beschermingsstaten

AnyConnect 4.8.01090 introduceert ondersteuning voor de Umbrella Secure Web Gateway (SWG)-service. Voor de activering van deze service is een actief Umbrella SIG Essentials-, SIG Advantage- of SIG-add-on-abonnement vereist. Zodra het juiste abonnement is geactiveerd, schakelt de AnyConnect-eindpuntclient de Umbrella SWG-service in.

Voor klanten zonder SIG-abonnement die AnyConnect 4.8.01090 installeren, geeft de client tijdelijke aanduidingen voor overkoepelende SWG-statistieken weer en een bericht dat aangeeft dat de status voor webbeveiliging niet is beveiligd.

360043162551

360043127312

- Het onbeveiligde bericht is alleen van toepassing op de Umbrella SWG-service.

- DNS-beveiliging blijft actief en functioneel, ongeacht de SWG-servicestatus.

- De status van DNS Protection wordt niet beïnvloed door de onbeschermde status van Web Protection.

- Toekomstige versies van AnyConnect bieden verbeterde berichtgeving over de status en het beschermingsniveau van Umbrella-services.