Inhoud

Inleiding

Overzicht

Inleiding

Dit document beschrijft Common Domain Name System (DNS)-responscodes (RCodes) in DNS-querylogs.

Overzicht

Deze tabel beschrijft de functie van de meest voorkomende DNS-retourberichten en bijbehorende (RCodes) die tijdens het uitvoeren van een DNS-query in uw logs kunnen worden weergegeven. Elke RCode heeft zijn eigen doel in de DNS-infrastructuur. Meestal ziet u NOERROR (RCODE: 0) wanneer u het grootste deel van uw succesvolle browsen uitvoert. Alle andere retourcodes worden als fouten beschouwd.

Voor een uitputtende lijst van deze codes, zie de DNS RCODEs sectie van deze link: Domain Name System (DNS) Parameters

DNS-retourbericht

DNS-antwoordcode

functie

GEEN FOUT

RCODE: 0

DNS-query voltooid

VOORMALIG

RCODE: 1

Fout in DNS-queryindeling

SLAVERNIJ

RCODE: 2

De server kan het DNS-verzoek niet voltooien

NXDOMEIN

RCODE: 3

Domeinnaam bestaat niet

NOTIMP

RCODE: 4

Functie niet geïmplementeerd

GEWEIGERD

RCODE: 5

De server weigerde de vraag te beantwoorden

YXDOMEIN

RCODE: 6

Een naam die niet bestaat, bestaat wel

ARRESTEREN

RCODE: 7

Herstel dat niet kan bestaan, bestaat wel

NOTAUTH

RCODE: 8

Server niet gezaghebbend voor de zone

NOTZONE

RCODE: 9

Naam niet in zone