Inhoud

Inleiding

informatie

Inleiding

Vanaf 22 oktober 2021 kunnen Umbrella-klanten nu verbinding maken met ons nieuwste edge-datacenter in Querétaro, Mexico voor volledige SIG-services, waaronder DNS, Secure Web Gateway en Cloud Delivered Firewall.

informatie

Voor IPsec-tunnelverbindingen is een nieuwe regio gecreëerd: LA-1. De eerste leden van deze regio zijn Querétaro en Miami, Florida. Miami wordt in de toekomst vervangen door een tweede Latijns-Amerika DC met een eigen IP-adres. Klanten kunnen Atlanta gebruiken voor automatische failover of handmatig een ander datacenter configureren voor back-uptunnels.

Dit nieuwe edge-datacenter breidt onze snel groeiendewereldwijd netwerk. Dankzij onze innovatieve wereldwijde cloud-architectuur en anycastrouting zullen de meeste klanten in de regio automatisch verbinding maken met dit nieuwe datacenter.

Hoewel we streven naar een hoge uptime voor al onze datacenters, routeert onze gefundeerde routeringsoplossing het verkeer naadloos en automatisch naar het dichtstbijzijnde datacenter als een datacenter om welke reden dan ook niet beschikbaar is.