Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configuratiestappen

Stap 1. S3-emmer configureren in AWS

Stap 2. IAM-gebruiker maken met toegangscode en S3-emmerbeleid koppelen

Stap 3. VPC-stroomlogboeken configureren

Stap 4. VPC-invoer configureren naar CTB

Verifiëren

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u VPC Flow Logs kunt configureren als invoer voor Cisco Telemetry Broker (CTB).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Amazon Web Services (AWS)

- CTB-administratie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CTB (v2.2.1+)

- AWS

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configuratiestappen

Stap 1. S3-emmer configureren in AWS

1: Log in op de AWS-beheerconsole met gebruikersnaam en wachtwoord.

2: Zorg ervoor dat u inlogt in de juiste regio.

3: Navigeer naar de zoekbalk en typ S3.

Navigeren naar S3-Bucket

4: Klik op emmer maken.

Klik-Create-S3-Bucket

5: Definieer de naam van de emmer en laat elke optie zoals deze is en klik op emmer maken onderaan de pagina.

name-S3-bucket

AWS-S3

6: Zodra de bucket succesvol is gemaakt, plaatst u de gemaakte bucketnaam op de zoekbalk en klikt u op Openen om details te zien.

door beoordeling gecreëerde emmer

7: Switch het tabblad naar Eigenschappen en sla de ARN-emmer op.

Get-Bucket-ARN-Details

Stap 2. IAM-gebruiker maken met toegangscode en S3-emmerbeleid koppelen

1: Start de IAM vanaf de zoekbalk van aws.

lancering-IAM

2: Navigeer naar gebruikers.

AWS-IAM

3: Klik op Gebruiker maken.

Klik op Gebruiker maken

4: Geef een gebruikersnaam op en klik op Volgende.

naam-de-gebruiker

5: Selecteer Beleid rechtstreeks koppelen, voeg AmazonS3FullAccess toe na het sorteren van het beleid op de zoekbalk en klik op volgende.

set-permission

6: Controleer de gebruikersdetails en klik na het valideren van de details op gebruiker maken.

Gebruiker bekijken en maken

7: Sorteer op de gebruikerspagina de gemaakte gebruikersnaam uit de zoekbalk en klik op de gebruiker openen.

Navigeren naar gebruiker die is gemaakt

8: Navigeer naar het tabblad Beveiligingsreferenties.

9: Blader op het tabblad Beveiligingsreferenties naar de sectie Toegangssleutels en klik op Toegangssleutel maken.

Scroll-down-to-access-sleuteloptie

10: Selecteer de use case, Description tag value en klik op Download .csv file..

Select-UseCase

beschrijving-tag-waarde

save-access-key

Let op: De Access-toets in een csv-bestand en het is niet langer beschikbaar om te downloaden of te bekijken zodra u van deze pagina wegnavigeert

Stap 3. VPC-stroomlogboeken configureren

1: Start uw VPC op uw gewenste regio en navigeer naar uw VPC-optie.

Launch-VPC

2: Klik op VPCs.

Click-VPC

3: Klik op je VPC ID.

Open-VPC

4: Switch to Flow Logs tabblad en klik op Create flow log.

Klik op Create-FlowLog

5: Selecteer onder Flow log settings (Instellingen voor stroomlogboek) de bestemming verzenden naar een Amazon S3-emmer, voer S3 Bucket ARN in, laat alles standaard staan en klik op Create flow log (Stroomlogboek maken).

Flow-log-details

.

Klik en maak

Stap 4. VPC-invoer configureren naar CTB

1: Toegang tot CTB Web UI, navigeer naar Explorer> Broker node tab > klik op open broker node >Data Flow tab > Klik op Add Input.

2: Selecteer Invoertype AWS VPC Flow log en klik op volgende.

2: Vul de gegevens Invoernaam, S3 Bucket Path, regiocode, Invoer IP-adres, AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key en klik op Invoer toevoegen.

Input-parameter-in CTB

Opmerking: S3 Bucket Path is bucket-naam/optioneel achtervoegsel.

Opmerking: Zie voor regiocode de AWS-startpagina naast het tandwielpictogram.

Opmerking: elk IP-adres dat is geconfigureerd als het invoer-IP-adres (uniek IP-adres dat door geen enkele andere exporteur wordt gedeeld) wordt gerapporteerd als de exporteur voor de getransformeerde netstroomgegevens.

Opmerking: Zie IAM-gebruiker configureren voor toegangscode met S3-toegangsbeleid voor AWS Access Key ID, stap 10

Verifiëren

Na een paar minuten AWS VPC-invoer configureren, wordt de statuskolom actief als de AWS S3-emmer gegevens bevat.

Controleer de status van de invoer van AWS VPC met behulp van deze stappen.

1: Meld u aan bij CTB UI en navigeer naar Explorer> Broker node tab > klik op openbroker node >switch tab toInput >Klik op AWS-invoer openen.

2: Controleer of de geconfigureerde aws-flow logs een actieve status hebben en de ontvangen metrische grafiek een stijgende grafiek hebben.

CTB-Input-UI